Copyright: T0068-02A. C.A -B060. Current for Rel. 3.0.  和otorola ING, Inc. 1998, 1999
Citation: 和otorola ING, Inc. 1998, 1999


簡介

謝謝您使用 SM56 數據機。此數據機可支援 V.90 和 K56flex(TM) 連接，提供個人電腦和遠端位置的高速通訊。 您可以：

•	快速網際網路存取，在 V.90 或 K56flex(TM) 模式中，接收資料可達 56.0 Kbps。

•	使用您的電腦傳送和接收傳真時，速率可達 14.4 Kbps。

•	使用您的電腦作為影像電話，以發出和接收影像電話的撥話。

•	使用您的電腦作為電話答錄機 (不適用於資料/傳真數據機)。

•	使用您的電腦作為揚聲器電話，發出與接收語音呼叫
(僅適用於資料/傳真/揚聲器數據機)。

我的數據機是什麼類型？

主要特性

數據機支援：
• V.90 56K 標準，可提供 ISP 最大的相互操作性
• K56flex(TM) 技術，可由參加的 ISP 提供最高的 Internet 下載速度
• V.80 介面連接到 H.234 相容的影像電話應用軟體
• V.34、V.32bis、V.32、V.23、V.22bis、V.22、V.21、Bell 212A 和 Bell 103 模組標準
•  傳真 Class 1 錯誤-修正模式
• V.17、V.21、V.29、V.27ter Group III 傳真模式
• V.42、LAP-M、和 MNP 2-4 錯誤-修正協定
• V.42bis 和 MNP 5 資料-壓縮協定
• DTE 速率從 300 bps 至 115.2 Kbps

本數據機設計考慮到升級簡易性問題。您只需由 Internet 下載即可以升級數據機軟體，以因應特性及支援通訊速率的快速改變。在多數情況下，您不需要使用新的硬體。若需有關細節，請聯絡您的數據機供應商。


技術支援

若需電話技術支援，請聯絡您個人電腦或數據機供應商。

若您尚未檢視疑難排解章節，請先檢視該部分。


電話接頭

多數的數據機有兩個 RJ-11 電話接頭，供 LINE (線路) [image] 和 PHONE (電話) [image] 使用。

安裝數據機時，請自電話插座以電話線連接至 LINE 接頭。

您可選擇連接一個電話至數據機的 PHONE 接頭。即使電腦在關機狀態，您所連接的電話還是可以正常操作。備註：數據機在揚聲器、資料和傳真模式下撥話時可能會中斷電話聽筒連線。


控制台應用軟體
控制台應用軟體 (PCI 數據機)

PCI 數據機附有一個控制台應用軟體，可供您設定數據機的選項，檢視數據機狀態和存取 [說明] 主題。

若要存取數據機控制台：

1	在桌面上，選擇 [開始]；然後選擇 [設定]； 然後選擇 [控制台]。

2	按兩下 [摩扥羅拉 SM56 數據機] 圖示。此時您即啟用了控制台。


輔助工具應用軟體 (AC-L 數據機)

AC-L 數據機附有一個 Windows 工作列夾應用軟體，用以設定數據機的選項，檢視狀態與存取 [說明] 主題。

若要存取輔助說明：

•	從工作列夾，按兩下 [AC-L 輔助說明] 圖示。螢幕上會顯示輔助說明應用軟體，供您使用。


安裝或重新安裝數據機

SM56 數據機通常已預先安裝在您的電腦內，但您可以再安裝它。

小心

電腦中僅可使用一個數據機卡。

需求

在個人電腦中使用本數據機所需配備如下：

•	Windows 95、Windows 98 或 Windows NT 4.0 (或之後的版本) 作業系統

•	以下任一種處理器/快取記憶體組態：
- 150 MHz Pentium(R)或更快的 CPU (若使用 V.90 建議使用 200 MHz)
- 含有 256K L2 快取記憶體的 233 MHz AMD K6(R) 或更快的 CPU
- 含有 256K L2 快取記憶體的 266 MHz Cyrix(R)MII 或更快的 CPU
- 266 MHz Intel(R)Celeron 或更快的 CPU

•	8 MB 硬碟空間

•	16 MB RAM - 用於 Windows 95 或 Windows 98

•	32 MB RAM - 用於 Windows NT (備註：Windows NT 數據機軟體與 Windows 95 和 Windows 98 的軟體不同)

•	SM56 數據機需求：
- 一個空的 32 位元 PCI 插槽或一個 AC-連結插槽 (用於 SM56 AC-L)
- 一個可用的 IRQ：PCI 數據機需使用 3 至 15

•	若使用資料/傳真/揚聲器和數據資料/傳真答錄機數據機，需要一個相容的音效卡

安裝數據機

第一部份：硬體安裝

安裝數據機步驟如下：

步驟	階段
1.	您可列印出本 [說明] 主題，直接參考列印複件。
2.	將電腦電源關閉。拔出電源線。
3.	打開電腦並將數據機卡插入一個 PCI 或 AC 連結插槽。
4.	若使用資料/傳真/揚聲器數據機：連接音效次系統介面電纜至數據機卡的 4 針接頭，以及至音效次系統介面上提供類比麥克風和揚聲器 I/O 的接頭。4 針接頭各針指定工作如下 (針 1 為最右邊的針)： 針 信號 電線顏色 1 接地 沒有電線 2 麥克風輸入 紅色 3 接地 黑色 4 揚聲器輸出 白色
5.	使用電話線連接數據機至類比電話線路插座。
6.	打開電腦電源。
第二部分：軟體安裝

備註：安裝精靈可能隨作業系統及 Service Pack 的版本不同而有些微不同。

Windows 95/98 安裝

在安裝 SM56 數據機卡後第一次啟動 Windows 時，Windows [設定管理員] 會偵測到新的硬體並分派資源供它使用，然後會顯示出一個視窗要求數據機軟體驅動程式。這表示 [設定管理員] 正在尋找資訊 (INF) 檔案，此檔案含有以下關於本數據機的資訊，

•	裝置類型 (數據機)

•	裝置驅動程式資訊 (控制數據機的驅動程式名稱)

•	AT 指令/回應設定

在 Windows 95/98 安裝本軟體如下：

1	回應視窗的要求。選擇 [硬體製造廠提供的驅動程式] (或 [從磁片安裝]，視作業系統版本而定) 並瀏覽至 SM56 驅動程式的所在位置。Windows 會找到磁片上的資訊，並認出裝置為 SM56 數據機，而後從安裝磁片複製檔案到電腦上。

2	安裝程式會顯示出一個訊息方塊，報告找不到檔案....若發生此類情況，請瀏覽並重新指出 SM56 驅動程式檔案所在位置，然後按一下 [確定]。此時您即完成了安裝程序。

3	在資料/傳真/電話答錄機與數據資料/傳真器數據機上，系統會在數據機安裝之後找到其他的裝置。Windows 會告知您它找到一個數據機的序列聲波裝置並提示出聲波裝置驅動程式。重新指出 SM56 驅動程式所在位置，並按一下 [確定]。

在安裝好這兩個裝置後，SM56 數據機的安裝程式即開始運作。

安裝時，數據機安裝程式不會提示要使用者輸入任何資料。它會預設設定為美國國家碼及本地英語作為線上說明 (使用者指南) 的語言。

若您希望改變設定值與/或 COM 埠選擇，請使用 SM56 控制台應用軟體 ([開始]->[設定]->[控制台]，然後在安裝完成後，按兩下 [摩扥羅拉 SM56 數據機] 圖示 或 [SM56 AC-L 說明] 圖示。

另外，您也可以經由控制台應用軟體 (在 [進階] 索引標籤) 下選擇 SM56 資料/傳真/揚聲器數據機的麥可風和揚聲器選項。

在 SM56 安裝完成後，DOS 方塊支援會被停用。在安裝完成後，您必須經由 SM56 控制台應用軟體的 [進階] 索引標籤來啟用此功能。請確認已核取 DOS 方塊的核取方塊。若沒有，請按一下核取，離開 SM56 控制台應用軟體並重新開機。您一定要重新開機方能啟用 DOS 方塊功能。

Windows NT 4.0 安裝

重要 -- 用在 Windows NT 4.0 的 SM56 軟體僅適用資料/傳真。

Windows NT 4.0 不完全支援隨插即用功能 (PnP)。因此，在安裝數據機卡入電腦並開機後，作業系統將不會自動地認出有新的硬體。您必須依下所述手動安裝數據機：

步驟 1 - 為數據機安裝一個 COM 埠

首先，您必須依下述步驟為數據機安裝一個 COM 埠：

1	打開 Windows NT [控制台]。

2	按兩下 [連接埠] 圖示。打開 [連接埠] 視窗。

3	選擇 [新增]。

4	選擇一個尚未安裝的 COM 埠號碼 (最好在 1-4 內)，並如下分配標準資源：

COM 埠	IO 位址	IRQ
1	3F8	4
2	2F8	3
3	3E8	4
4	2E8	3
5	當您的選擇完成後，請按一下 [確定]。

5	電腦會提示您重新開機，此時還不要如此做。選擇 [現在不要重新開機]。

6	關閉 [連接埠] 視窗。

步驟 2 - 安裝 SM56 數據機軟體

1	打開 Windows NT [控制台]。

2	選擇 [摩扥羅拉 SM56 數據機安裝] 或 [摩扥羅拉 SM56 AC-L]，並按一下 [增加/移除]。

3	按一下 [不要偵測我的數據機；我將從清單中選擇] 的核取方塊。然後按一下 [下一步] 。

4	按一下 [從磁片安裝] 按鈕。

5	瀏覽至 Windows NT SM56 數據機安裝軟體。請按一下 misgmodm.inf 以選取它。然後，按一下 [開啟] ，按一下 [確定]。

6	從清單中選擇 [摩扥羅拉 SM56 數據機]。按一下 [下一步]。

7	按一下在上面步驟一所選的連接埠號碼以選取它，作為數據機的 COM 埠。然後按一下 [下一步] 。現在，精靈將複製所有需要的檔案，並安裝數據機驅動程式至您的電腦中。

8	完成時，會重新開機以啟動及開始 COM 埠和 SM56 數據機驅動程式。您現在就可以使用數據機了。


軟體升級

您可以在推出更快的速率及新的特性時升級軟體，讓速率更快且擁有新的特性。在多數情形下，您將不需要新的硬體設備。

升級 Windows 95/98 的數據機軟體

您可依下列步驟升級數據機至更新的版本。

1	直接從您的數據機或電腦供應商取得最新軟體版本。

2	執行 sm56set.exe，並按照升級精靈提示進行作業。升級的公用程式會保留前一個數據機版本的備份，若為 Win 9x，該備份會放在一個名為 Windows\Motorola\Motbak95 的資料夾內，若為 Win NT 則放在一個名為 Windows\Motorola\MotbakNT 的資料夾內，升級後您仍可保留目前數據機的 COM 埠及 IRQ 資源，如此所有的通訊應用軟體將可持續正常的功能。

在 Windows 95/98 下復原未成功的升級程序

在升級之後，假如您的驅動程式有問題，您可依下列步驟還原至前一版本的軟體安裝。請執行以下所有的步驟。

1	開啟 [控制台]。選擇 [新增/移除] 程式。

2	從清單中選擇 [摩扥羅拉 SM56 數據機解除安裝] 或 [摩扥羅拉 SM56 AC-L 數據機解除安裝]，並按一下 [新增/移除]。

3	打開 windows\inf\other 資料夾。刪除所有列出的摩扥羅拉 INF 檔案。

4	重新開機。

5	在重開機時，系統會從 \Windows\Motorola 備分資料夾內重新安裝 SM56 數據機。此步驟會重新安裝您之前的數據機版本。

升級 Windows NT 4.0 的數據機軟體

從您的直接數據機或電腦供應商取得最新軟體版本。

解除安裝所有目前所用的 SM56 數據機軟體 (按照上述步驟執行解除安裝，並且從\WindowsNT\INF\other資料夾中刪除摩扥羅拉 SM56 INF 檔案。)

重新開機，並使用升級的驅動程式來執行完整的 SM56 數據機 Windows NT 軟體安裝 (包含安裝 COM 埠)。


作業系統升級

數據機已預設可與已安裝在您電腦中的作業系統協力工作。若您改變您的作業系統 (例如，從 Windows 95/98 至 Windows NT 等等)，您需要使用新的數據機軟體。

若要針對不同的作業系統升級數據機：

1	從您的直接數據機或電腦供應商取得適當的數據機軟體。

2	對您目前所用的數據機執行完整的 SM56 解除安裝程序。

3	執行作業系統升級。

4	安裝新的數據機軟體。

從 Windows 95 升級到：

Windows 98

SM56 Windows 95 軟體可以在 Windows 98 下運作，您可以直接升級至 Windows 98 而不用改變 SM56 數據機軟體。

Windows NT

SM56 Windows 95/98 數據機軟體無法在 Windows NT 下運作。在升級時，安裝新的 NT 作業系統，然後安裝 SM56 Windows NT 軟體。


應用軟體相容性

數據機可支援下列系統下的通信應用軟體：

•	Windows 95 或 Windows 98

•	Windows NT 4.0 及更新版本

•	Windows 95/98 DOS 方塊


傳真服務 Class 1

數據機支援 Group 3 傳真服務 Class 1，如在 EIA/TIA-578-A 所定義的規格。使用傳真軟體，您可以使用您的電腦和數據機傳送及接收傳真。若您在傳真時遇到問題，請參考〈AT+ 命令〉章節，AT+ 命令可以控制傳真的操作。


撥話者 ID
撥話者 ID (僅適用於美國和加拿大)

備註：資料/傳真數據機並無此功能。

數據機會偵測到由撥話者 ID 服務功能所產生的資訊。若需有關細節，請聯絡您的電話公司。

使用撥話者 ID，撥話者的電話號碼和呼叫的日期和時間會在電話鈴響的第一聲與第二聲之間，經由電話線路傳送出去。某些地區尚支援加強型的撥話者 ID 功能，提供如撥話者名稱等進一步的資料。

數據機會轉送撥話者 ID 的資料至通信軟體。您可以設定應用軟體以追蹤或處理此資料。

若您向您的電話公司申請了撥話者 ID 服務，但是無法正常運作，請參考〈疑難排解〉章節。

請注意，撥話者可以防止傳送撥話者 ID 的資訊。


特有響鈴
特有響鈴 (僅適用於美國)

備註：資料/傳真數據機並無此功能。

數據機可以偵測到由特有響鈴服務特性所產生的響鈴格式，許多電話公司都提供有此服務。若需有關細節，請聯絡您的電話公司。

使用特有響鈴，您可指派多重電話號碼至您的電話線路。在接到電話時，不同的電話號碼會產生不同的響鈴型式。此功能可讓您僅以一個電話線路來供所有不同的呼叫型態 ─ 語音，數據和傳真等使用。

數據機會轉送特有響鈴至通信應用軟體。因此，本數據機可以發送呼叫至適當的應用軟體。例如，若有人撥您的傳真號碼，數據機即會啟動您的傳真應用軟體。


電話答錄機模式
電話答錄機 (TAM) 模式

備註：資料/傳真數據機不支援 TAM。

您可以使用您的電腦和數據機作為電話答錄機，與您電腦所提供的選擇性答錄機軟體一起使用。答錄機功能在電腦關機時將無法運作。

您可以使用電腦的麥克風錄下通告 (請參考您的答錄機文件細則)，並且經由電腦的揚聲器聆聽通告與訊息。

備註：您不能經由選擇性配備的外部連接電話聽筒來聆聽答錄機訊息。


從遠端位置接收答錄機訊息

備註：資料/傳真數據機並不支援此功能。

數據機會偵測到遠端電話機在按下電話機按鈕時所產生的 DTMF 音調。若您的答錄機軟體允許您自遠端接收訊息，您可使用本數據機完成此功能。

有關接收訊息細節，請參考您的答錄機軟體文件。


撥號調節器

數據機支援以下的撥號調節器字元。撥號字串會以調節器來使數據機掌控如使用電話卡、在位於 PBX 系統內時存取外線、以及使用脈衝撥號等情況。

本功能：	有此名稱：	並引起數據機至：
@	靜音回答	等待一或多起響鈴，然後靜音五秒；然後進行撥號字串
H	中斷連線	從電話線路中斷連線。
K k , <	暫停延遲	暫停；預設時間為三秒
P	脈衝撥號	使用脈衝撥號
R	反向	撥號後立即進入回答模式；在遠端數據機為僅能發出訊號模式時使用
T	音調撥號	使用音調撥號
W w	撥號等待	暫停直到偵測到撥號音調為止
;	命令模式	撥號後回到命令模式，不中斷已建立的連接。允許號碼以如音調方式傳送。
! &	瞬時	瞬時掛上。啟用 PBX 撥號功能


結果碼和連接訊息

數據機傳送訊息至顯示連接狀態的電腦。通訊應用軟體使用此資訊，以追蹤連接進行程序，並採取適當的動作。

訊息內容與格式決定於：

•	結果碼顯示 (ATQ) 參數選項，可顯示出結果碼

•	結果碼格式 (ATV) 參數選項，決定結果訊息格式 (長表格文字訊息或短表格數字碼)

•	呼叫進行報告 (ATX) 參數選項，決定所顯示訊息類型

•	連接訊息 (AT\V) 參數選項，在連接訊息內決定所顯示的資訊類型

您需啟用結果碼顯示參數 (ATQ=1)，以令數據機產生訊息。

依照呼叫進行報告 (ATX) 選項的設定，會送出以下的數字碼或文字訊息。當連接訊息參數 (AT\V) 設定至僅有速率選項 (AT\V0 或 AT\V2) 時，會產生如下所示的連接訊息。

數字碼	文字訊息	呼叫進行報告 (ATX) 選項
0	確定	0、1、2、3 或 4
1	連接 75	0
備註：若呼叫進行=0，接收數字碼為 1 時表示僅完成一個連接。若呼叫進行=1、 2、 3 或 4，接收數字碼為 1 時表示是以 75 bps 連接。

2	響鈴	0、1、2、3 或 4
3	無載波	0、1、2、3 或 4
4	錯誤	0、1、2、3 或 4
5	連接 1200	1、2、3 或 4
6	無撥號音調	2 或 4
7	忙線	3 或 4
8	無回答	0、1、2、3 或 4
10	連接 2400	1、2、3 或 4
11	連接 4800	1、2、3 或 4
12	連接 9600	1、2、3 或 4
13	連接 600	1、2、3 或 4
20	連接 300	1、2、3 或 4
22	連接 7200	1、2、3 或 4
23	連接 12000	1、2、3 或 4
24	連接 14400	1、2、3 或 4
25	連接 16800	1、2、3 或 4
26	連接 19200	1、2、3 或 4
27	連接 21600	1、2、3 或 4
28	連接 24000	1、2、3 或 4
29	連接 26400	1、2、3 或 4
30	連接 28800	1、2、3 或 4
31	連接 31200	1、2、3 或 4
32	連接 33600	1、2、3 或 4
34	連接 38400	1、2、3 或 4
35	連接 57600	1、2、3 或 4
36	連接 115200	1、2、3 或 4
37	連接 32000	1、2、3 或 4
38	連接 34000	1、2、3 或 4
39	連接 36000	1、2、3 或 4
40	連接 38000	1、2、3 或 4
41	連接 40000	1、2、3 或 4
42	連接 42000	1、2、3 或 4
44	連接 44000	1、2、3 或 4
46	連接 46000	1、2、3 或 4
48	連接 48000	1、2、3 或 4
50	連接 50000	1、2、3 或 4
52	連接 52000	1、2、3 或 4
54	連接 54000	1、2、3 或 4
56	連接 56000	1、2、3 或 4
58	連接 58000	1、2、3 或 4
60	連接 60000	1、2、3 或 4
61	連接 28000	1、2、3 或 4
62	連接 29333	1、2、3 或 4
63	連接 30666	1、2、3 或 4
64	連接 33333	1、2、3 或 4
65	連接 34666	1、2、3 或 4
66	連接 37333	1、2、3 或 4
67	連接 38666	1、2、3 或 4
68	連接 41333	1、2、3 或 4
69	連接 42666	1、2、3 或 4
70	連接 45333	1、2、3 或 4
71	連接 46666	1、2、3 或 4
72	連接 49333	1、2、3 或 4
73	連接 50666	1、2、3 或 4
74	連接 53333	1、2、3 或 4
75	連接 54666	1、2、3 或 4
速率為位元/秒

連接訊息也可設定表示如：

•	數據機模組模式

•	錯誤修正類型和資料壓縮方法用來連接

在呼叫進行報告參數 (ATX) 設定至一個非零選項時，基於連接訊息 (AT\V) 選項所可送出的連接訊息類型如下。這些訊息沒有數字碼。

連接訊息 (AT\V) 選項	文字訊息
1	連接 rxrate
	連接 rxrate/ec
	連接 rxrate/ec/dc
3	連接 rxrate
	連接 rxrate/ec
	連接 rxrate/ec/dc
4	連接 rxrate/mode
	連接 rxrate/mode /ec
	連接 rxrate/mode/ec/dc
	連接 rxrate/txrate/mode
	連接 rxrate/txrate/mode/ec
	連接 rxrate/txrate/mode /ec/dc
此處 rxrate = 接收資料速率，每秒位元數

此處 txrate = 傳送資料速率，每秒位元數

此處 dc =  V42BIS、MNP5 之一

此處 mode =  V34、V32BIS、V32、V23、V22BIS、V21、K56flex(TM)、V.90、B212、B103

當 AT\V 設定至 0 或 1 時，連接訊息顯示出電腦與數據機通訊的速率─DTE 速率。

當 AT\V = 2、 3 或 4 時，連接訊息顯示出數據機與與遠端數據機通訊的速率─DCE 速率。當接收速率與傳送速率不一樣時，會產生一個不對稱的連接此時，系統會顯示出接收速率 (若 AT\V = 4，後面會顯示傳送速率)。

例如：

文字訊息	表示
連接 28800/26400/V34/LAPM/V42BIS	AT\V=4，數據機建立了 V.34 連接，接收速率為 28800，傳送速率為 26400，使用 LAPM 錯誤修正及 V.42bis 資料壓縮
其他連接訊息

在啟用回應選項時，數據機可以產生如下的訊息。

若有啟用此選項...	數據機可以產生此訊息：	例如：
+ILRR	+ILRR:<速率>[,<rx_速率>]	+ILRR:19200
+MR	+MCR:<載波> +MRR:<速率>[,<rx_速率>]	+MCR:V32B +MRR:33600 )
	備註：<載波> 值與  AT+MS  命令的第一個參數相同
AT+ER	+ER:無 +ER:LAPM +ER:ALT
T+DR	+DR:無 +DR:V42B +DR:V42B RD +DR:V42B TD
其他訊息

數據機可產生如下訊息。

數字碼	文字訊息	表示
+F4	+FCERROR	無效的傳真音調或數據載波偵測；數據機回到命令狀態。
ERRM=ICLID_202	ERRM=ICLID_202	來自電話公司的撥話者 ID 資訊損毀，因此無法提供資訊。


AT 命令：基本
AT 命令 - 基本

注意 (AT) 命令是您藉以控制和監控數據機的方法。一般來說，通訊應用軟體會自動發出命令，您不需要知道此命令和其選項。

然而，要為自行設定數據機以供應用軟體使用，或使其達到最佳的性能，您可以自行經由通訊應用軟體發出命令。在大多數的通訊應用軟體中，有一個功能表項目或是選項，用於輸入擴充或自訂的 AT 命令。請參考您的通訊應用軟體文件。

您也可以直接從簡單的終端模擬應用軟體發出 AT 命令，設定數據機。此類應用軟體之一為具有 Windows 作業系統電腦上的 HyperTerminal。

若要從終端模擬應用軟體發出 AT 命令，您一定要確定數據機是在命令模式 (此模式能偵測並回應命令)，而不是在資料模式 (此模式能傳送和接收資料)。要從資料模式輸入命令模式，輸入 +++。您不需要按下 ENTER 鍵。

在輸入 AT 命令時，要遵守以下基本規則：

•	AT 命令可以用大寫，小寫或混合文字

•	除 A/ 和 +++ 之外，所有 AT 命令均由字母 AT 起頭。

•	用來作為 ENTER 鍵的鍵盤詳述於 S-Register S3 中

•	最大的命令長度為 64 字元。

•	您可以在一行內輸入一個以上的 AT 命令，且您可以僅使用一個 AT 為開始來連接一連串的命令。然而，一些命令一定要發生在命令的開始或結尾。


+++ (加-加-加) 命令

此命令為跳離串列，會引發數據機停止傳送資料 (若它正在傳送資料)，並進入命令模式。

在通訊應用軟體中，您可在電腦鍵盤藉由輸入加號 (+) 三次來發出此命令。

小心

+++ 命令之後，請不要按下 ENTER 鍵，否則有可能會取消此命令。


AT 和 AT& (Ampersand) 命令

數據機會回應以下的 AT 和 AT& 命令選項。

除 A/ 和 +++ 外，所有的命令都要以字母 AT (或 at) 起頭。劃底線文字為製造廠預設選項。

命令	選項	描述
A	(無)	回答來電
A/	(無)	重複最後命令 重新發出前一個命令到數據機。 (不要按下 RETURN 鍵；按下 / 鍵即會執行此命令)
D	(無)	撥號 指示數據機撥出您輸入緊跟在 ATD 命令之後的電話號碼。例如：ATD5554678。備註：在揚聲器模式中，若使用多重 ATD 命令，數據機在偵測到撥號音調後，會被強制到盲撥狀態。
E		回應非同步 (鍵盤) 輸入至終端機 決定您在鍵盤輸入的字元是否顯示 (回應) 至終端模擬視窗 (若在運作中) 或是至通訊應用軟體。
	E0	停用
	E1	啟用
H		掛撥
	H0	掛斷 (中斷連線電話線路；掛上電話)
	H1	拿起電話 (連接上電話線路)
I		從數據機要求資訊
	I0	�}5600�}
	I1	�}255�}
	I2	"確定"
	I3	軟體版本
	I4	"確定"
	I5	中斷連線理由
	I6	國家碼
	I7	產品碼
L		揚聲器音量 此參數僅可於呼叫進行監控中決定如撥號、振鈴、忙線、協商聲的音量。
	L0、L1	低
	L2	中
	L3	高
M		揚聲器控制
	M0	關
	M1	僅限訓練中
	M2	永遠開啟
	M3	撥號時為關；呼叫進行中為開；資料轉送時為關
O		返回連線模式 此參數決定是否要在從跳離模式改變至資料模式時或於撥號字串中的一個分號後，讓數據機初始化重組串列。
	O0	不要重組串列
	O1	重組串列
	O2	再協商初始速率
	O3	具靜音再協商速率
P	P	暫停撥號
Q		結果碼顯示 數據機可以送出結果碼和連接訊息至電腦，作為連接成功或失敗、建立資料速率，以及建立錯誤修正和資料壓縮協定的結果。請參考：ATV；AT\V；ATX。
	Q0	啟用顯示
	Q1	停用顯示
T	T	音調撥號 此命令指示數據機使用 DTMF 音調撥號。
V		結果碼格式 決定是否數據機送出短或長表格訊息至通訊應用軟體，以表示連接狀態，速率和模式。
	V0	返回數字碼 (短表格)
	V1	返回文字 (長表格)
X		選擇呼叫-進行結果碼以返回
	X0	無載波；連接。數據機報告缺少一個載波信號；連接成功/失敗；數據機撥號不用等待撥號音調
	X1	無載波；連接；連接 <速率>。數據機報告缺少載波信號；連接成功/失敗，和建立了電腦資料速率
	X2	無載波；連接；連接<速率>；無撥號音調。數據機報告缺少載波信號；連接成功/失敗；建立電腦資料速率；和缺少撥號音調
	X3	無載波；連接；連接 <速率>；忙線-音調。數據機報告缺少一個載波信號；連接成功/失敗；建立了電腦資料速率；和有忙線信號
	X4	無載波；連接；連接 <速率>；無撥號-音調；忙線音調。數據機報告缺少載波信號；連接成功/失敗；建立了電腦資料速率；和有忙線信號
Z	Z	重設數據機參數以預設組態
&C		DCD 控制
	&C0	永遠宣告
	&C1	僅在資料模式宣告
&D		DTR 控制 決定數據機如何從 DTE 回應 DTR信號。
	&D0	忽略 DTR
	&D1	當DTR 從宣告轉移至不宣告時，輸入命令模式
	&D2	當DTR從宣告轉移至不宣告時，中斷連線呼叫
	&D3	當DTR從宣告轉移至不宣告時，重設數據機參數至預設組態
&G		保護音調
	&G0	關
	&G1	550 Hz 保護音調
	&G2	1800 Hz 保護音調
&I		撥號 TX 層
	&In	層 n；n = 0 至 15。預設值 = 9
	&I99	自動層
&P		暫停圈 用在當數據機被指示至暫停撥號時。
	&P0	40/60 建成/切斷比率
	&P1	33/67 建成/切斷比率
	&P2	38/62 建成/切斷比率
&R		CTS 控制
	&R0	正常
	&R1	永遠開啟
&S		DSR 控制
	&S0	永遠開啟
	&S1	在數據機認出遠端時開啟
&T		測試
	&T0	終止測試
	&T1	啟動本地類比迴送測試 在使用此命令之前，從數據機線路輸入接頭中斷連線電話線路。 在執行 &T1 前設定 S-Register 46 = 23 (ATS46=23) 。
&V		數據機狀態
	&V0	短表格報告
	&V1	目前或最新的連接報告
	&V2	長表格報告


AT% (百分比) 和 AT\ (反斜線) 命令

數據機回應以下的 AT% 和 AT\ 命令選項。

除 A/ 和 +++ 外，所有的命令都要以字母 AT (或 at) 起頭。劃底線文字為製造廠預設選項。

命令	選項	描述
%B		最大調變速率 在連接為資料調變模式，執行如存取 Internet 和轉送檔案等功能時，設定數據機使用的最大速率。
	%B0	最大數據機支援速率
	%B1	300 bps
	%B2	1,2 Kbps
	%B3	2,4 Kbps
	%B4	4,8 Kbps
	%B6	9,6 Kbps
	%B7	7,2 Kbps
	%B8	12,0 Kbps
	%B9	14,4 Kbps
	%B11	16,8 Kbps
	%B12	19,2 Kbps
	%B13	21,6 Kbps
	%B14	24,0 Kbps
	%B15	26,4 Kbps
	%B16	28,8 Kbps
	%B17	31,2 Kbps
	%B18	33,6 Kbps
	%B19	32,0 Kbps
	%B20	34,0 Kbps
	%B21	36,0 Kbps
	%B22	38,0 Kbps
	%B23	40,0 Kbps
	%B24	42,0 Kbps
	%B25	44,0 Kbps
	%B26	46,0 Kbps
	%B27	48,0 Kbps
	%B28	50,0 Kbps
	%B29	52,0 Kbps
	%B30	54,0 Kbps
	%B31	56,0 Kbps
	%B32	58,0 Kbps
	%B33	60.0 Kbps
	%B34	28000 bps
	%B35	29333 bps
	%B36	30666 bps
	%B37	33333 bps
	%B38	34666 bps
	%B39	37333 bps
	%B40	38666 bps
	%B41	41333 bps
	%B42	42666 bps
	%B43	45333 bps
	%B44	46666 bps
	%B45	49333 bps
	%B46	50666 bps
	%B47	53333 bps
	%B48	54666 bps
%C		資料壓縮 (DC) 模式 決定數據機是否要藉由減少資料表示所使用的位元數，來增加有效資料速率的方法
	%C0	停用壓縮
	%C1	啟用壓縮
%D		中斷連線緩衝延遲 在中斷連線電話線路之前，控制數據機在偵測到中斷連線要求後的延遲時間。
	%D0	延遲停用
	%Dn	延遲 n 秒數 (n = 1 至 255)
%L		最小調變速率 設定數據機在連接為資料調變模式時所使用的最小速率
	%L0	最小數據機支援速率 (300 bps)
	%L1	300 bps
	%L2	1,2 Kbps
	%L3	2,4 Kbps
	%L4	4,8 Kbps
	%L7	7,2 Kbps
	%L6	9,6 Kbps
	%L8	12,0 Kbps
	%L9	14,4 Kbps
	%L11	16,8 Kbps
	%L12	19,2 Kbps
	%L13	21,6 Kbps
	%L14	24,0 Kbps
	%L15	26,4 Kbps
	%L16	28,8 Kbps
	%L17	31,2 Kbps
	%L18	33,6 Kbps
	%L19	32,0 Kbps
	%L20	34,0 Kbps
	%L21	36,0 Kbps
	%L22	38,0 Kbps
	%L23	40,0 Kbps
	%L24	42,0 Kbps
	%L25	44,0 Kbps
	%L26	46,0 Kbps
	%L27	48,0 Kbps
	%L28	50,0 Kbps
	%L29	52,0 Kbps
	%L30	54,0 Kbps
	%L31	56,0 Kbps
	%L32	58,0 Kbps
	%L33	60.0 Kbps
	%L34	28000 bps
	%L35	29333 bps
	%L36	30666 bps
	%L37	33333 bps
	%L38	34666 bps
	%L39	37333 bps
	%L40	38666 bps
	%L41	41333 bps
	%L42	42666 bps
	%L43	60.0 Kbps
	%L44	46666 bps
	%L45	49333 bps
	%L46	50666 bps
	%L47	53333 bps
	%L48	54666 bps
\K		中斷處理方法
	\K1	破壞性加速
	\K3	非破壞性加速
	\K5	非破壞性非加速
\N		錯誤修正 (EC) 模式
	\N0	正常
	\N1	直接
	\N4	僅 LAP-M
	\N6	可靠
	\N7	自動可靠
\Q		DTE 流程控制
	\Q0	停用
	\Q1	XON/XOFF (軟體流程控制)
	\Q3	RTS/CTS (硬體流程控制)
\T		在 DTE 不活動時中斷連線
	\T0	停用
	\Tn	在不活動 n 分鐘後由電腦中斷連線； n = 0 至 255
\V		連接訊息格式 決定數據機在連接時間產生訊息種類
	\V0	顯示 DTE 速率
	\V1	DTE 和 EC /DC 訊息
	\V2	顯示 DCE 速率
	\V3	DCE 和 EC/DC 訊息
	\V4	DCE 附調變 & EC/DC 訊息


AT* (星號) 命令

數據機回應至以下的 AT* 命令選項。

除 A/ 和 +++ 外，所有的命令都要以字母 AT (或 at) 起頭。劃底線文字為製造廠預設選項。

命令	選項	描述
*DD		撥號等待 在數據機處理撥號字串遇到一個 W 或 w 時，指定等待的間隔時間
	*DD0	2 秒鐘
	*DD1	3 秒鐘
	*DD2	4 秒鐘
	*DD3	6 秒鐘
	*DD4	12 秒鐘
	*DD5	15 秒鐘
	*DD6	20 秒鐘
	*DD7	30 秒鐘
	*DD8	40 秒鐘
*LS		低速操作協定 讓您選擇通訊協定與低速或老舊數據機通訊。
	*LS0	Bell 103
	*LS1	ITU-T V.21 (國際標準)
	*LS2	Bell 103 或 ITU-T V.21 (自動決定)
*MM		調變模式
	*MM0	V.34 自動調變
	*MM1	V.21
	*MM2	Bell 103
	*MM4	V.22/Bell 212
	*MM5	V.22bis
	*MM6	V.23
	*MM10	僅限 V.32
	*MM11	V.32 bis
	*MM12	僅限 V.34
	*MM13	僅限 K56flex(TM)
	*MM14	K56flex(TM) 自動調變
	*MM15	僅限 V.90
	*MM16	V.90 自動


AT+ (加) 命令

數據機回應至以下的 AT+ 命令選項。

除 A/ 和 +++ 外，所有的命令都要以字母 AT (或 at) 起頭。劃底線文字為製造廠預設選項。

AT 命令開始：

•	+D 控制資料壓縮

•	+F 控制傳真應用軟體操作

•	+V 控制揚聲器電話應用軟體操作

這些命令主要由軟體應用程式使用。

命令	選項	描述
+A8E		V.8 組態
	+A8=a, b, c, d
	a 選項：	指定 V.8 發話方協商選項
	0	停用
	1	啟用電腦控制 V.8 發話方協商
	6	啟用電腦控制 V.8 發話方協商和 +A8x 指示器
	b 選項：	指定 V.8 回答方協商選項
	0	停用
	1	啟用電腦控制 V.8 回答方協商
	5	啟用電腦控制 V.8 回答方協商和 +A8x 指示器
	c 選項：	指定 V.8 CI 信號呼叫功能 Octet 選項
	00h - FFh， 預設值=00h
	d 選項：	指定 V.8 控制選項
	0	停用
	1	啟用，數據機控制
	2	啟用，電腦控制
+A8T		V.8bis 信號和訊息控制
	+A8T=a, b, c, d, e, f
	a 選項：	指定 V.8bis 版本信號傳送
	0	無
	1	啟動 MRe
	2	啟動 MRd
	3	啟動 Cre，低電力
	4	啟動 Cre，高電力
	5	啟動 Crd
	6	啟動 Esi
	7	回應 MRd，低電力
	8	回應 MRd，高電力
	9	回應 CRd
	10	回應 ESr
	b 選項：	指定 V.8bis 傳送訊息 1
		十六進制八位位組碼字串
	c 選項：	指定 V.8bis 傳送訊息 2
		十六進制八位位組碼字串
	d 選項：	指定 V.8bis 信號偵測
	0	啟用 V.8bis 信號偵測
	1	啟用回應 V.8bis 信號偵測
	2	啟用兩方 V.8bis 信號偵測
	e 選項：	指定 V.8bis 訊息偵測
	0	停用偵測
	1	啟用偵測
	f 選項：	指定 V.8bis 訊息延遲
	0	在傳送信號與訊息之間沒有延遲
	1	在傳送信號與任何訊息之間有 1.5 秒延遲
+DR		資料壓縮 (DC) 報告
	+DR=0	停用
	+DR=1	啟用
+DS		資料壓縮控制
	+DS=p, q, r, s
	p 選項：	指定壓縮開/關方向
	0	無壓縮
	1	僅限 Tx 方向
	2	僅限 Rx 方向
	3	雙向；接受任何方向
	q 選項：	指定協商
	0	若 V.42bis 未按方向選項協商，不要中斷連線
	1	若 V.42bis 未按方向選項協商，中斷連線
	r 選項：	指定最大的目錄大小
	512 - 65535	預設值=2048
	s 選項：	指定最大的字串大小
	6 - 250	預設值 = 32
+EB		中斷處理控制
	+EB=p, q, r
	p 選項：	指定中斷選擇
	0	忽略中斷
	1	非加速，非破壞性
	2	加速，非破壞性
	3	加速，破壞性
	q 選項：	指定中斷長度控制
	0	V.42 L-SIGNAL 信號傳送未指示中斷長度
	1	V.42 L-SIGNAL 傳送指示中斷長度
	r 選項：	指定預設的中斷長度
	0	中斷未傳送至電腦
	1 - 254， 預設值=100	中斷長度，增量為 0.01 秒
+ER		錯誤控制報告
	+ER=a
	a 選項：	指定數據機的錯誤控制報告活動
	0	停用
	1	啟用：在數據機發出一個連接訊息之前，它會發出以下訊息之一至電腦。指定錯誤修正協定協商的訊息： +ER:NONE +ER:LAPM +ER:ALT
+ES		錯誤修正 (EC) 控制
	+ES=p, q, r
	p 選項：	指定發信數據機的要求錯誤修正碼
	0	直接模式
	1	正常模式
	2	僅 LAP-M
	3	LAP-M 或 MNP
	4	僅限 MNP
	6	在建立連接時啟動同步存取模式
	q 選項：	指定回答數據機的回退錯誤修正模式
	0	EC 選項，回退至正常模式
	1	EC 選項，回退至直接模式
	2	EC 必要 (LAP-M 或 MNP)
	3	EC 必要 (僅限LAP-M)
	4	EC 必要 (僅限MNP)
	r 選項：	指定發信數據機的回退錯誤修正模式
	0	直接模式
	1	正常模式
	2	EC 選項，回退至正常模式
	3	EC 選項，回退至直接模式
	4	EC 必要 (LAP-M 或 MNP)
	5	EC 必要 (僅限LAP-M)
	6	EC 必要 (僅限MNP)
	8	當連接時，啟動同步存取模式
+ESA		同步存取模式組態
	+ESA=a, b, c, d, e, f
	a 選項：	在透明次模式指定等待狀態
	0	電腦傳送八位元 SYN 序列處於等待狀態。電腦不找尋同步序列
	b 選項：	在框架次模式指定等待狀態
	0	電腦傳送 HDLC 旗標處於等待狀態
	c 選項：	在框架次模式內指定下執行和上執行
	0	在框架內，電腦在下執行時傳送放棄
	1	在框架內，電腦在下執行時傳送一個旗標，並通知所有下執行和上執行的數據機
	d 選項	指定半雙工控制。不適用。
	e 選項	指定週期回應碼 (CRC) 類型
	0	停用未產生或檢查 CRC。
	1	在框架次模式中，在傳送方向電腦產生 16 位元 CRC，且在接收方向數據機產生 16 位元 CRC。
	f 選項：	指定不歸零 (NRZI) 選項
	0	NRZI 加碼和解碼被停用。
+ETBM		斷線緩衝延遲控制
	+ETBM=p, q, r
	p 選項：	以擱置的傳送資料來指定斷線緩衝延遲
	0	捨棄緩衝資料並中斷連線
	1	意圖傳送，直到所有資料被傳送，然後斷線。忽略計時器。
	2	意圖傳送，直到所有資料被傳送，或計時器時限已到。
	q 選項：	以擱置的接收資料來指定斷線緩衝延遲
	0	捨棄緩衝資料並中斷連線
	1	意圖傳送，直到所有資料被傳送，然後斷線。忽略計時器。
	2	意圖傳送，直到所有資料被傳送，或計時器時限已到。
	r 選項： 1 - 255，預設值=0	斷線緩衝延遲計時器，增量為 1 秒。
+FCLASS		傳真/數據機模式
	+FCLASS=0	數據機模式
	+FCLASS=1	傳真 Class 1
	+FCLASS=8	語音模式 (不適用資料/傳真與數據/資料/傳真數據機。
+FLO		傳真流程控制
	+FLO=0	無
	+FLO=1	XONXOFF
	+FLO=2	RTS/CTS
+FMI?		報告製造商 ID
+FMM?		報告數據機 ID
+FMR?		報告修訂層級
+FRH		接收高層級資料連結控制 (HDLC) 模式 設定傳真的模式和傳送/接收速率
	+FRH=3	V.21速率為 300 bps
	+FRH=24	V.27ter 速率為 2,4 Kbps
	+FRH=48	V.27ter 速率為 4,8 Kbps
	+FRH=72	V.27ter 速率為 7.2 Kbps
	+FRH=73	V.27ter 速率為 7.2 Kbps 具長串列時間
	+FRH=74	V.27ter 速率為 7.2 Kbps 具短串列時間
	+FRH=96	V.29 速率為 9.6 Kbps
	+FRH=97	V.17 速率為 9,6 Kbps 具長串列時間
	+FRH=98	V.17 速率為 9,6 Kbps 具短串列時間
	+FRH=121	V.17 速率為 12,0 Kbps 具長串列時間
	+FRH=122	V.17 速率為 12,0 Kbps 具短串列時間
	+FRH=145	V.17 速率為 14.4 Kbps 具長串列時間
	+FRH=146	V.17 速率為 14.4 Kbps 具短串列時間
+FRM	+FRM	接收模式 設定接收傳真的調變模式
	+FRMm	使用模式 m；請參考以上的 +FRH 模式選項。
+FRS		等候靜音
	+FRSn	等候 (n*10) ms；n=0 至 255
+FTH	+FTH	傳送高層級資料連結控制 (HDLC) 模式
	+FTHmode	使用模式 mode；請參考以上 +FRH 選項。
+FTM	+FTM	傳送模式 設定傳送傳真的調變模式
	+FTMmode	使用模式 mode；請參考以上 +FRH 選項。
+FTS		暫停傳送
	+FTSn	暫停傳送 (n*10) ms；n=0 至 255
+GCAP		報告性能
	+GCAP	顯示數據機性能
+GCI		安裝國家
	+GCI=a	設定安裝數據機所在國家
	AE	土耳其
	26	中國
	31	丹麥
	16	巴西
	00	日本
	0F	比利時
	58	以色列
	20	加拿大
	A0	西班牙
	BB	委內瑞拉
	3D	法國
	3C	芬蘭
	07	阿根廷
	9F	南非
	5E	約旦
	B5	美國
	B4	英國
	50	香港
	27	哥倫比亞
	82	挪威
	A9	泰國
	6C	馬來西亞
	2E	捷克
	7B	荷蘭
	BC	越南
	0A	奧地利
	57	愛爾蘭
	8C	新加坡
	A6	瑞士
	A5	瑞典
	59	義大利
	8B	葡萄牙
	04	德國
	42	德國
	09	澳洲
	61	韓國
+GMI		要求製造商 ID
	+GMI?	顯示數據機製造商資訊
+GMM		要求模式 ID
	+GMM?	顯示數據機模式資訊
+GMR		要求軟體修訂號碼
	+GMR?	顯示數據機軟體修訂號碼
+IFC		流程控制
	+IFC=p,q
	p 選項：	指定電腦傳遞資料至數據機 (向下資料串) 的流程控制方法
	0	無
	1	XON/XOFF 流程控制，無通過
	2	RTS 流程控制
	3	XON/XOFF 流程控制，通過
	q 選項：	指定電腦自數據機傳遞資料 (向上資料串) 的流程控制方法
	0	無
	1	XON/XOFF 流程控制，無通過
	2	CTS 流程控制
+ILRR		電腦本地速率報告
	+ILRR=0	停用
	+ILRR=1	啟用
+ITF		傳送流程控制臨界值 (V.80)
	+ITF=a,b
	a 選項：	以八位組，指定數據機關閉傳送流程控制之臨界值
	0-2047 預設值=255
	b 選項：	以八位組，指定數據機開啟傳送流程控制之臨界值
	0-2047 預設值=255
+MR		調變模式報告
	+MR=0	停用
	+MR=1	啟用
+MS		調變控制
	+MS=p,q,r,s,t,u
	p 選項：	指定調變模式
	V21	V.21
	V22	V.22
	V22B	V.22bis
	V23C	V.23c
	V32	V.32
	V32B	V.32bis
	V34	V.34
	K56FLEX	K56flex(TM)
	V90	V.90
	q 選項：	指定自動模式選項
	0	停用
	1	啟用
	r 選項：	指定在 Tx 方向最小資料速率
	0	使用最小的指定調變模式速率 (300 bps)
	300 - 33600	bps
	s 選項：	指定在 Tx 方向最大資料速率
	0	使用最大指定調變模式速率
	300 - 33600	bps
	t 選項：	指定在 Rx 方向最小資料速率
	0	使用最小指定調變模式速率
	300 - 60000	bps
	u 選項：	指定在 Rx 方向最大資料速率
	0	使用最大指定調變模式速率
	300 - 60000	bps
+VCID		撥話者 ID 控制
		此選項僅在可支援此功能才生效。資料/傳真數據機不支援此選項。
	+VCID=0	停用
	+VCID=1	啟用
	+VCID=?	顯示撥話者 ID 狀態 (傳回 0 或 1)
+VDR		特有響鈴控制與報告
		此選項僅在可支援此功能才生效。資料/傳真數據機不支援此選項。
	+VDR=m,n	備註：若啟用特有響鈴，數據機報告的首次響鈴可能不正確。
	m 選項：	指定控制
	0	停用
	1	啟用
	n 選項：	指定報告
	0	產生 DROFF/DRON 報告，無撥號
	1-255	產生 DROFF/DRON，接著在延遲 n/10 秒之後撥號
+VEM 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	事件報告與遮罩控制
		位元對應事件控制遮罩。請參考事件報告文字。
+VGR 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	接收增益
	0	自動增益控制
	1-255	相對範圍，此處 128 表示一個正常值。
+VGT 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	傳送音量
	1-255	相對範圍，此處 128 表示一個正常值。
+VIP 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	初始化語音參數
		設定揚聲器電話參數至製造廠預設值選項。
+VLS 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	選擇類比來源與目的
	0	DCE (數據機) 掛上電話
	1	DCE 拿起電話，DCE 連接至電話公司
	8	DCE 掛上電話，DCE 連接至揚聲器
	9	揚聲器電話啟用靜音
	11	DCE 掛上電話 DCE 連接至麥克風
	13	DCE 拿起電話，DCE 連接至電話公司、揚聲器和麥克風 (揚聲器電話)
+VNH 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	自動掛斷控制
	+VNH=0	保持自動掛斷
	+VNH=1	停用 DCE 啟動的自動掛斷功能
	+VNH=2	停用所有自動掛斷
+VPR 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	語音 DTE-DCE 速率
	+VPR=0	自動傳輸速率
+VRA 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	回鈴計時器 若在偵測到回鈴後，在 n/10 秒後沒有偵測到進一步的回鈴，即以如遠端裝置回答呼叫操作。
	+VRA=n	n/10 秒後若沒有接收到回鈴，即假定遠端裝置已經回答呼叫；n = 0-255
		回鈴永遠不會發生
	+VRN=n	n/10 秒後，即以如回鈴永遠不會發生方式操作；n = 0-255
+VRX 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	語音接收模式 決定是否由數據機產生可讓雙方均可在揚聲器電話機聽到的週期性嗶嗶聲，表示電話正被錄音。  備註：在線路上錄音或線路上播放訊息後，揚聲器電話機狀態不需要重新設定。在 StartPlay 與 StartRecord 命令前，傳輸速率未被設定。在 StopPlay 與 StopRecord 命令後，傳輸速率未被重設。
	+VRX 或 +VRX=0	在錄音時產生週期性的 DCE 音調
	+VRX=1	停用在錄音時產生的週期性 DCE 音調
+VSD 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	遠端靜音偵測內容
	+VSD=m,n	在答錄機模式中使用。指定在決定遠端裝置是否已經掛斷音量與持續時間時的臨界值。
	m 選項：	指定靜音偵測層級
	0	使用目前 +VSM 值；或，假如目前 +VSM 值為 0，使用 128。
	127	低臨界值 (最敏感)
	128	中臨界值
	129	高臨界值 (最不敏感)
	n 選項：	指定靜音偵測期間
	0	停用
	1-255	偵測 n/10 秒靜音；n = 0-255
	60	預設值 =6 秒
+VSM 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	談話壓縮內容
	+VSM=m,n,p,q	指定揚聲器電話壓縮參數
	m 選項：	指定壓縮方法
	128	PCM
	129	ADPCM
	n 選項	指定試樣速率，以決定是否要壓縮
	8000	8000 Hz
	p 選項：	參數 p 指定靜音時期的壓縮與展開。Release 1.0 上不具有這些參數。您可以留白或輸入 0 值。
	0	停用
	q 選項：	參數 q 指定靜音時期的壓縮與展開。Release 1.0 上不具有這些參數。您可以留白或輸入 0 值。
	0	停用
+VTD 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	DTMF 音調期間
	+VTDn	產生音調 n/100 秒；n = 0-255。預設值=100。
+VTS 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	DTMF 音調產生內容
		+VTS 接受任何以下類型的多重選項，以逗號隔開。請如所示使用方括弧或圓括弧。
	D	產生預設 DTMF 音調，預設期間
	{t,n}	t 指定一個 DTMF 音調；t = 0-9
		n 指定音調期間n/100 秒；n = 1-500
	[f,g,n]	f 和 g 指定一個音調對，f Hz 與 g Hz；在範圍 n 內
		指定音調對期間 n/100 秒；n = 1-500
	例如：	AT+VTS=4,{},[1000,1300,50],8,{*,5},[,,100],5
		此例指定以下的序列： 1. 儲存在 +VTD 內的期間部分，播放 DTMF 4 2. 儲存在 +VTD 內的期間部分，播放靜音 3. 播放 500 ms 的 1000 Hz 與 1300 Hz 音調對 4. 儲存在 +VTD 內的期間部分，播放 DTMF 8 5. 播放 50 ms 的 DTMF *  6. 播放 1 秒的靜音 7. 儲存在 +VTD 內的期間部分，播放 DTMF 5
+VTX 僅限資料/傳真/揚聲器電話數據機	輸入語音傳輸模式
		備註：在線路上錄音或線路上播放訊息後，揚聲器電話機狀態不需要重新設定。在 StartPlay 與 StartRecord 命令前，傳輸速率未被設定。在 StopPlay 與 StopRecord 命令後，傳輸速率未被重設。


ATS (S-Register) 命令

數據機會回應以下的 ATS 命令選項。

除 A/ 和 +++ 外，所有的命令都要以字母 AT (或 at) 起頭。劃底線文字為製造廠預設選項。

S-Register	選項	描述
S0		自動回答撥號前響鈴計數
	S0=0	停用
	S0=n	在 n 聲鈴響時回答；n=0 至 255
S1		響鈴計數
	S1=n	計算來電時響鈴次數若數據機設定為自動回答 (S0 會設定為非零選項)，當 S1=S0，數據機回答撥話。
S2		選擇跳離字元
	S2=n	指定跳離的 ASCII 字元；n=0 至 255。預設值 = 43 (+)
S3		選擇歸位字元
	S3=n	指定歸位 ASCII 字元；n=0 至 127。預設值 = 13 (CR)
S4		選擇換列字元
	S4=n	指定換列 ASCII 字元；n=0 至127。預設值 = 10 (LF)
S5		選擇退格字元
	S5=n	指定退格 ASCII 字元；n=0 至127。預設值 = 8 (BS)
S6		盲撥
	S6=n	撥號前，數據機拿起電話並等待 n 秒；n=0 至 255。 備註：當 ATX2 或 ATX4 選項生效時，S6 值會被忽視。 預設值 = 2
S7		呼叫逾時
	S7=n	暫停 n 秒；n=0 至255；在撥號前。 預設值 = 60
S8		暫停延遲
	S8=n	暫停 n 秒；n=0 至 255；等待撥號字串中的撥號調節器。預設值 = 2
S10		DCD 未成功的斷線
	S10=n	在 n 秒之後斷線；n=0 至 255，增量為 0.1 秒；在 DCD 信號解除宣告之後。 預設值 = 14
S11		音調長度
	S11=n	在產生 DTMF 音調時，指定其音調期間，增量為 0.001 秒；n=60 至 255。預設值 =72
S12		跳離碼保護時間
	S12=n	指定時間間隔，增量為 0.02 秒，此間隔時間一定要出現於跳離碼 (+++) 一端，以讓數據機認識跳離命令與輸入命令模式。   若 S12=0，則您輸入跳離序列的速度並不是重要的因素。預設值 = 50
S18		測試計時器
	S18=n	指定測試執行期間；n=0 至 255。 預設值 = 0


事件報告文字

您可以使用 AT+VEM 命令以定義要報告的事件。此清單由以下位元所組成文字加碼組成。

備註：所有事件被預設為啟用，並且由加了底線的位元號碼所表示。

1 在位元位置中表示報告一個事件。

0 在位元位置中表示未報告一個事件。

位元	信號
0	撥話者 ID (此處的功能僅在電話公司提供有此功能時才有效。資料/傳真數據機不支援此功能。)
1
2	特有響鈴 (此處僅在功能被支援才有效)
3	響鈴
4	DTMF 偵測
5	接收緩衝器操出正常範圍
6	傳真呼叫
7	資料呼叫
8
9	假定掛斷 (靜音) 暫停
10	假定訊息結尾(靜止)暫停
11
12
13
14
15
16
17
18	回鈴
19	忙線
20	撥號音調
21
22
23	重播緩衝下執行
24
25	傳真或資料回答數據機偵測
26
27	語音偵測
28
29
30
31
32

讀出從右 (位元 0) 至左 (位元 32) 之位元。

空白表格輸入項為不受支援之事件。


疑難排解

若在呼叫或接收呼叫或傳送資料時遇到問題，而您的通訊應用軟體並未說明此問題，請檢視以下徵兆與建議清單。

關於此問題：	試著這樣做：
數據機安裝在通訊埠 COM 5 (或更高) 上。 一些通訊應用軟體在高於通訊埠 COM 4 時即無法通訊。	假如 SM56 安裝在通訊埠 COM 5 或更高上，請按以下步驟強制數據機至較低的 COM 埠： 1 開啟 SM56 控制台 ([開始]->[設定]->[控制台] ，然後按兩下 [SM56 數據機] 圖示)。  2 按一下 [進階] 標籤。  3 按一下您欲使用 COM 埠的選項按鈕。請注意，不能使用的 COM 埠會呈淡灰色，且您無法選取。
Windows 95/98 DOS 方塊應用軟體無法與數據機運作	依據預設，在安裝 SM56 數據機後會停用 DOS 方塊支援。在 SM56 控制台應用軟體中，使用 [進階] 標籤來啟用 DOS 方塊 ([開始]->[設定]->[控制台]，然後按兩下 [SM56 數據機] 圖示)。若 DOS 方塊核取方塊已被選取，即表示應已啟用 DOS 方塊支援功能。若未選取，請選取核取方塊，離開 SM56 控制台應用軟體，並重新啟動電腦。  若啟用 DOS 方塊已被選取 (表示已被啟用)，但您不能使用 DOS 方塊，請執行以下步驟： 1 開啟 [控制台]。   2 按兩下 [系統] 圖示。   3 展開 [數據機] 子目錄。   4 按兩下 [摩扥羅拉 SM56] 數據機.   5 選取 [數據機] 標籤。記下 COM 埠號碼。 6 選擇 [資源] 標籤。記下所列出的 IRQ 號碼。   7 為使 DOS 支援可正常操作，SM56 數據機 COM 埠號碼不能佔用標準的 IRQ。    8 取消核取 [使用自動資源] 核取方塊。   按兩下 [中斷要求] 標籤，並更改 IRQ 至一個不會與其他裝置相衝突的號碼。(若沒有可用的 IRQ：請空出一個，或更改其他裝置的 IRQ 層級至一個非標準的 IRQ)。
無撥號音調	1 請確認電話線有牢固地連接兩端。 2 從電腦端拔出電話線，並將其直接自牆壁插座連接至電話。檢查撥號音調。若沒有任何撥號音調，即表示問題出在電話線或系統。請打電話給您的電話公司。
此數據機不能連接至另外一台數據機	1 請確認您的數據機撥號正確。若需要區域號碼，確認您已指定正確區域號碼。 2 確認已正確設定遠端數據機，讓其能與您的數據機通訊。
此數據機不回應來電呼叫	1 確認自動回答參數設定為啟用選項之一，使用 ATS0 命令 (ATS0=1 在一聲鈴響後回答，ATS0=2 在兩聲鈴響後回答，其他依此類推)。 2 確認沒有其他裝置 (如傳真或答錄機等) 在數據機之前回答來電。
此數據機在傳送過程中斷線	1 請確認電話線有牢固地連接兩端。 2 確認停用插撥功能。在大多數區域，命令 *70 或 #70 可停用插撥功能。向您的電話公司查詢正確的識別碼序列。(在插撥功能中，來電提醒聲可能會中斷您的電話。)
在長時間內沒有傳送或接收資料	1 再撥電話。(電話線路連接可能不良。) 2 試撥其他的 ISP 號碼，伺服器可能忙線。 3 打電話給您的 ISP，詢問是否他們有伺服器的問題或任何對資料傳輸遲緩的建議。
電腦比平常速度慢。	關閉所有不用的應用軟體。
在呼叫音調驅動應用軟體時，您不能成功的輸入音調選項。	當撥給會要求您使用電話鍵輸入選項 (如語音信箱或是銀行帳戶資訊服務單位等) 的遠端系統時，您可以延長數據機送出的音調期間，以讓遠端系統可以得到較佳的偵測效果。若要調整 DTMF 音調長度，請使用 AT+VTDn 命令，此處 n 指定音調期間。
數據機不回應 AT 命令	1 確認您的通訊軟體設定使用相同的COM 埠作為數據機的COM埠。 2 輸入AT&F 重設數據機參數至預設值選項，然後重新輸入自訂選項。 3 在 Build 50 版之後的 SM56 需要在AT&T1 執行本地類比迴路 (LAL) 硬體測試之前，先設定 S46 登錄至 23。
數據機回應命令，但並未顯示在螢幕上	確認輸入 ATE1 回應選項被啟用。
您已安裝新的週邊設備；現在數據機不能用。	1 在 Windows 桌面工作列，重設 [開始]。 2 選擇 [說明]。螢幕會顯示 Windows [說明主題] 視窗。 3 選擇 [內容] 標籤。 4 選擇 [若您有硬體衝突]。 5 螢幕會顯示出一系列的疑難排解。請按照以下適當順序。
您聽到自 PC 聲音系統傳回的回應 (噪音) (資料/傳真/揚聲器電話數據機)	1 將揚聲器放置至少隔麥克風三英呎 (1 公尺) 遠。 2 確認揚聲器的面向遠離開麥克風。 3 關閉揚聲器音量。 4 對著麥克風說話，您的嘴部至少應與麥克風有 12 英吋 (30 公分) 的距離。將背景噪音降到最小。 5 若回應持續存在，在音量控制台關閉麥克風增強器。
數據機連線，然後出現無意義的字串。	1 開啟 [控制台]。按兩下 [數據機] 圖示。 2 選擇 [摩扥羅拉 SM56] 數據機。 3 選擇 [內容]。 4 選擇 [連接]。 5 選擇 [進階] 標籤。 6 核取 [使用需要錯誤控制連接] 方塊。
數據機不能連接；錯誤控制選項被選取	數據機可能以比線路情況適當速率更高的速率連結。 1 使用 AT%B 命令以限制 SM56 最大連接速率。(AT 命令清單，請參考本文件 AT 命令部分。) 2 使用 AT 命令將速率降低，直到問題解決。按照以下所解釋的加上 AT 命令。
如何加上 AT 命令

1	開啟 [控制台]。

2	按兩下 [數據機] 圖示。

3	選擇 [摩扥羅拉 SM56] 數據機。

4	按一下 [內容]。

5	選擇 [連接]。

6	按一下 [進階] 標籤。

7	在 [額外設定] 方塊內，加入所需的命令。您不需要加上 AT 字首，雖然額外設定方塊會接受它。


斷線原因和代碼

當數據機從電話線路斷線時，它會產生並儲存斷線原因的訊息。要顯示最新的斷線原因訊息，請在您的通訊應用軟體中發出 ATI5 命令。程式會顯示出以下訊息之一。

斷線原因訊息
英語：
無
DTR 下降
ATH 接收
遠端斷線
離線測試
訓練失敗
EC 本地要求
已經連線
撥號放棄
忙線音調偵測
無撥號音調
撥號放棄 - 來電呼叫
不正確 DTR 狀態
黑名單電話號碼
授以新的開端
偵測到分號
ABT 逾時 - 無回鈴
ABT 逾時 - 接收回鈴
ABT 逾時 - 無呼叫進行
ABT 逾時 - 無回答
回鈴後忙線
EC - 傳送限制
EC - 遠端要求
EC - 沒有接收到有效封包
EC - 建立錯誤
EC - 接收器逾時
EC - 協商失敗
EC - 協定違規
EC - 錯誤參數
EC - 資料壓縮錯誤
FSK 可靠性無效
DTE 不活動逾時
EC 遠端沒有 PSTN
授以新的逾時
語音斷線 - VLS=0 (僅限資料/傳真/揚聲器 數據機)
語音至傳真/資料切換
未知


診斷測試

若有通訊問題，您可如下執行快速測試，以判定數據機是否回應來自電腦的命令。

1	在視窗工作列，選擇 [開始]；然後 [設定]；然後 [控制台]。

2	打開 [數據機] 圖示。

3	選擇 [診斷] 標籤。

4	反白與數據機相關的埠

5	選擇 [更多資訊]。此測試傳送 AT 命令至數據機。此時應會顯示數據機的反應若沒有，請關閉打開的應用軟體，並重新開啟電腦。若您發現同樣的通信問題，請繼續以下的 LAL 測試。

若需進一步資訊，您可以執行本地類比迴送 (LAL)。LAL 測試數據機是否可以在本地連線電腦上傳送及接收正確的資料。

若要執行 LAL 測試：

1	從數據機的線路輸入接頭移除電話線路接頭 。

2	執行一個提供終端模擬模式的通訊應用軟體。例如，Windows 作業系統電腦上的 HyperTerminal 即可提供終端模擬模式。

3	發出 AT&F 命令，將數據機設定為製造廠預設選項。螢幕上出現 [確定] 。

4	發出 ATS46=23 命令。

5	發出 AT&T1 命令 (可能不會顯出您所輸入的字元)。等待 10 秒鐘。

6	開始在鍵盤上輸入。此時應該出現您所輸入的字元。

7	輸入 +++。螢幕上出現 [確定] 。

8	輸入 ATH (掛斷) 命令以結束 LAL 測試。

若您所輸入的字元並未正確顯示，請關閉開啟的應用軟體，並重新啟動電腦。若您發現相同的通訊問題，請將此問題告知您的個人電腦或數據機廠商。


解除安裝數據機

此部份說明如何從個人電腦移除數據機。處理過程包括兩部分：

•	第一部份為解除安裝數據機軟體

•	第二部分為解除安裝數據機硬體

第一部份：解除安裝數據機軟體

這是解除安裝程序的第一部份。

步驟	階段
1.	選擇 [開始]；然後選擇 [設定]； 然後選擇 [控制台]。
2.	開啟 [新增/移除] 程式。
3.	選擇 [摩扥羅拉 SM56 數據機解除安裝]。 選擇 [新增/移除]。  系統會提示您關閉控制台，以移除數據機小程式項。請按指示執行。 螢幕會出現 [確認檔案刪除] 對話方塊。
4.	選擇 [是]。系統會執行解除安裝程式。  系統表示解除安裝成功。
5.	選擇 [確定]。關閉 [解除安裝] 視窗。
6.	關閉 [新增/移除程式] 視窗。
第二部份：移除數據機硬體

這是解除安裝程序的第二部分。

步驟	階段
1.	關閉電腦。  從電源拔出插頭。 警告 當從個人電腦移除內部數據機時，請中斷個人電腦連線電話線和所有電源。處理前請先讓數據機卡冷卻三或四分鐘。
2.	從數據機卡接頭拔出電話線。
3.	打開電腦護蓋。 若您使用資料/傳真/揚聲器電話數據機，請從數據機線路介面卡移除四針音效線。 移除數據機線路介面卡，如下所示。
4.	裝回電腦護蓋。 連線電腦至電源。 重新開機。
5.	解除安裝程序完成。
	備註：僅資料/傳真/揚聲器電話數據機附屬有四針音效線。
備註：您已經完成了解除安裝程序，數據機檔案會仍保留在硬式磁碟中。下次電腦開機時若裝有 SM56 數據機卡，數據機軟體會自動執行自行安裝。您不需要重複完整的數據機安裝程序。


V.90 和 K56flex

	V.90 和 K56flex(TM) 技術讓使用者可使用達 V.34 數據機兩倍的速率連線至網際網路。最大接收速率是 56K，以 V.34 速率連接時回程連線可達 33.6 Kbps。大多數資料從網際網路轉送到用戶端乃透過理想的網際網路連線。
大多數的 ISP 正追隨 ITU V.90 Initiative 的潮流轉變至 V.90，所以應用 V.90 技術將可確保您在使用時能與 Internet 服務業者 (ISP) 間擁有最佳的互動操作度。

請造訪 V.90 網址 (www.v90.com) 上豐富的資訊，包括：

•	一份完整可支援 V.90 的 ISP 清單

•	有關 V.90 的最新消息

•	有關 V.90 技術的「白皮書」

•	有關 V.90 常問問題 (FAQ)

若欲使用 V.90，請聯絡您的 ISP：

•	確認 ISP 可支援 V.90

•	取得 V.90 連線的撥入號碼。

備註：

由於線路情況不佳，連線速率不可能每次都達到 56K。

在數據機連線至非 V.90 的起始點時：

•	若起始點與 K56flex(TM) 相容，數據機會以 K56flex(TM) 速率連線。

•	若起始點與 X2(TM) 相容，數據機會以 V.34 速率連線。


雙重音調多重頻率

電話系統與壓縮識別碼通訊所用的方法


撥號字串

用來指定數據機在撥號時所撥號碼與動作的一系列字元。

由數字與特殊字元所組成。


DCD

資料載波偵測信號。當數據機由電話線路接收到可接受的載波信號時，數據機會宣告此信號至本地電腦。若遺失此可接受載波信號，數據機會解除宣告此信號。


DTR

資料終端備妥信號。當數據機準備好接受資料時，電腦會宣告此信號。


CTS

清除傳送信號。當數據機準備好從電腦接收資料時，數據機會宣告此信號至本地電腦。

此為傳送資料較有效率的方法。


DSR

資料設定備妥信號。當數據機準備好將資料輸入傳送階段時，數據機會對電腦宣告此信號。


EC

錯誤修正


DC

資料壓縮


ATH

收話者掛斷信號。指引數據機掛上電話。


ABT

回答傳回音調。


IRQ

中斷要求。一個會導致電腦處理器暫時停止正常指令執行，而開始執行中斷處理程式常式的輸入項。IRQ 也會參考到任何傳送此輸入的中斷要求行。


DOS 方塊應用軟體支援

SM56 數據機可支援在 Windows 95/98 DOS 方塊內執行的應用軟體。在安裝SM56 數據機後，支援 DOS 方塊的預設值為停用。

備註：SM56 數據機不支援 Windows NT DOS 方塊應用軟體。

備註：您可在工作列內找到輔助工具應用軟體，並使用它來啟用 SM56 AC-L 數據機 DOS 方塊的支援功能。

啟用 DOS 方塊支援 (PCI 數據機)

1	打開 SM56 數據機控制台應用軟體 ([開啟]->[設定]->[控制台]， 然後按兩下 [SM56 數據機] 圖示)。

2	選擇 [進階] 標籤。

3	按下 [啟用 DOS 方塊]。

4	結束 SM56 控制台，並如提示重新啟動電腦。

5	打開 [摩扥羅拉 SM56] 圖示。

6	選擇 [一般] 標籤。

7	記下 COM 埠號碼。

8	關閉內容頁及控制台。

當要設定 DOS 版本的應用軟體與數據機通訊時 ，請使用標準 IRQ 與基本 I/O 資訊來設定 COM 埠號碼。標準 IRQ 與基本 I/O 如下：

COM 埠	IRQ	基本 I/O

COM1	4	3F8

COM2	3	2F8

COM3	4	3E8

COM4	3	2E8

數據機使用兩個 IRQ 支援 DOS 版本應用軟體：

•	標準 DOS IRQ，如上所列

•	IRQ 列在數據機內容工作表的 [內容頁] 內 ([控制台]，[系統] 圖示，[裝置管理員] 標籤)

確認在您建立 DOS 版本應用軟體時指派了不同的 IRQ。如果需要的話，請藉由選擇在數據機 [資源] 標籤上的 [更改設定] 按鈕來更改數據機 IRQ。


中斷答錄機以拿起語音電話

備註：僅資料/傳真/揚聲器電話數據機可支援此功能。

當您使用電腦作為答錄機 (在宣告或是錄音期間)，您可依下改變至手持電話聽筒或揚聲器電話。

以手持電話聽筒接聽

1	拿起手持電話聽筒。您會連線到電話線路，且您會聽到宣告訊息或打進來的電話。

2	請使用您的電腦語音通訊應用軟體，選擇關閉錄音或關閉答錄機。應用軟體會指示數據機停止錄音或播放。手持電話聽筒會保留連接至線路。

以揚聲器電話接聽

請使用您的電腦語音通訊應用軟體，選擇回答電話或是啟動揚聲器電話應用軟體指示數據機停止錄音或播放，並啟動揚聲器電話。


切換揚聲器電話呼叫至手持電話聽筒

備註：此資訊僅適用於資料/傳真/揚聲器電話數據機。

當您使用電腦作為揚聲器電話接收語音呼叫 (來電或去電)，您可依下改變為私人手持電話聽筒。

1	拿起手持電話聽筒。請連線至電話線路。您可以和對方講話。

2	使用您的電腦語音應用軟體關閉揚聲器電話。應用軟體會指示數據機停用揚聲器電話，並啟用手持電話聽筒。


切換手持電話聽筒呼叫至揚聲器電話。

備註：此資訊僅適用於資料/傳真/揚聲器電話數據機。

當您使用電話聽筒接收語音呼叫 (來電或去電)，您可依下改變至揚聲器電話。

1	使用您的電腦語音應用軟體來選擇揚聲器電話應用軟體會指示數據機啟動揚聲器電話。手持電話聽筒和揚聲器電話會處於作用狀態中。

2	掛上手持電話聽筒。


DOS 版本遊戲與應用軟體

您可以將數據機用於 DOS 版本遊戲和其他應用軟體。大多數應用軟體可允許您將未支援的數據機加入至他們所支援的數據機清單中。其他應用軟體會讓您輸入有關使用數據機的資訊。應用軟體可能會需要以下的資訊項目。

•	初始化字串 - 設定數據機至一個已知的狀態

•	掛斷字串  - 傳送電話呼叫

•	撥號字串  - 指示數據機啟動電話呼叫

•	回答字串 -指示數據機回答電話呼叫

•	COM 埠速率 - 傳送序列化資料至數據機

命令字串

您可以對數據機使用下列命令字串。

•	初始化：AT&F

•	初始化遊戲，此遊戲需要數據機不執行錯誤偵測與資料壓縮：ATS46=23  AT&F\N0

•	掛斷：ATH0

•	撥號字串：ATDT.

•	回答字串：ATA

•	COM 埠速率：115,200

重要：在命令之間不要加空白。

若需更多啟用 Windows 95/98 DOS 支援的資訊，請參考 DOS 方塊應用軟體支援。


決定您的數據機類型

我們提供有三種不同的 SM56 數據機類型，且每一型支援不同的功能組。您可以藉由打開SM56 控制台應用軟體 ([開始]->[設定]->[控制台]，然後按兩下 [SM56 數據機] 圖示) 來檢查您的數據機類型。您所安裝數據機的產品名稱會顯示在應用軟體的主視窗內。使用以下表格，在行 1 找出您的產品名稱。行 2 列出您安裝的數據機類型，而行 3 列出不同的數據機功能。

產品名稱	數據機類型	功能

摩扥羅拉 SM56 PCI 傳真數據機	僅限資料/傳真	·	所有資料與傳真模式
摩扥羅拉 SM56 AC-L 數據機	·	無電話答錄機 (TAM)
•	無撥話者 ID
•	無特有響鈴
•	無揚聲器

摩扥羅拉 SM56 PCI 語音數據機	資料/傳真/電話答錄機	·	所有資料和傳真模式
摩扥羅拉 SM56 AC-L 語音數據機	·	電話答錄機 (TAM)
•	撥話者 ID
•	特有響鈴
•	無揚聲器

摩扥羅拉 SM56 PCI 揚聲器電話	資料/傳真/電話答錄機/	·	所有資料和傳真模式
數據機	揚聲器電話	·	電話答錄機 (TAM)
•	撥話者 ID
•	特有響鈴
•	全雙工揚聲器


AT#UD 單一數據機診斷命令

單一數據機診斷命令規格由微軟公司提供，可讓數據機在資料階段作業診斷中顯示出一致性的行為。您可以在微軟公司 Web 站找到此命令的最新規格修訂。

命令語法：	AT#UD

#UD 是一個動作命令。它不接受參數。

雖然此命令本意在呼叫終了時使用，定義字碼可令數據機在呼叫之前回應，且在呼叫期間用於現時監控。

命令回應：

為回應至此命令，數據機會報告有關數據機的資訊。每一行資訊文字以下列格式化，包括一個或更多的識別碼=值配對：

DIAG <字串項 識別碼 = 值 [[識別碼 = 值] [識別碼 = 值]] ?

此處，字串項是一個獨一的 32 位元十六進制的號碼 2A4D3263

識別碼 是一個十六進位制號碼，如表第一行所描述。

值 是一個字串，由表 1 的第二行所定義。

備註：除非以別的方法特別提到，所有的值均以十六進制號碼表示。

表 1 ─ AT#UD 最後呼叫狀態報告格式

識別碼	值	定義
0	2 個數字	診斷命令規格修訂號碼
1	請參考表 2	呼叫設定結果碼
2	請參考表 3	多媒體模式
3	請參考表 4	DTE-DCE 介面模式
4	字串	V.8 CM 八位位組字串，與 V.25ter 附件 A 格式一樣，在引號中
5	字串	V.8 JM 八位位組字串，與 V.25ter 附件 A格式一樣，在引號中
6-F		保留供呼叫協商報告使用
10	0-2F	接收信號電力程度，以 -dBm 表示 (0-43)
11	0-1F	傳送信號電力程度，以 -dBm 表示 (如 0-17)
12	0-64	估計噪音程度，以 -dBm 表示 (如 10-90)
13	0-FF	正常均方錯誤，100 (0x64) = 最小內部符號距離
14	0-3F	接近回應損失，單位為 dB
15	0-3F	遠離回應損失，單位為 dB
16	0-3F	遠離回應延遲，單位為 ms
17	0-FFF	往返延遲，單位為 ms
18	請參考表 5	V.34 INFO 位元圖
19-1F		保留供調變設定與訓練報告使用
20	請參考表 6	傳送載波協商結果
21	請參考表 6	接收載波協商結果
22	0-1F40	傳送載波符號速率 (0-8000) 以符號/s 表示
23	0-1F40	接收傳送載波符號速率 (0-8000) 以符號/s 表示
24	0-FA0	傳送載波頻率 (0-4000) 赫茲
25	0-FA0	接收載波頻率 (0-4000) 赫茲
26	0-FA00	啟動傳送載波資料速率 (0-64000) 位元
27	0-FA00	啟動接收載波資料速率 (0-64000) 位元
28-2F		保留
30	0-FF	暫時載波損失事件項目總數
31	0-FF	載波速率再協商事件項目總數
32	0-FF	載波重組串列要求
33	0-FF	載波重組串列要求認可
34	0-FA00	以位元單位表示最後傳送載波資料速率
35	0-FA00	以位元單位表示最後接收載波資料速率
36-3F		保留
40	請參考表 7	協定協商結果
41	0-400	以位元組為單位表示的錯誤控制框架大小
42	0-FF	傳輸的錯誤控制連結逾時
43	0-FF	已接收到錯誤控制連結 NAKs
44	請參考表 8	壓縮協商結果
45	0-800	以位元組為單位表示的壓縮目錄大小
46-4F		保留
50	0-2	傳送流程控制：0 = off；1 = DC1/DC3；2 = V.2 ckt 106/133
51	0-2	接收流程控制：0 = off；1 = DC1/DC3；2 = V.2 ckt 106/133
52	0-FFFFFFFF	來至 DTE 的傳送字元
53	0-FFFFFFFF	來至 DTE 的接收字元
54	0-FFFF	傳送字元損失 (來自 DTE 的資料過度執行錯誤)
55	0-FFFF	接收字元損失 (資料過度執行錯誤至 DTE)
56	0-FFFFFFFF	若正在執行錯誤控制協定，傳送 I 框架總數
57	0-FFFFFFFF	若正在執行錯誤控制協定，接收 I 框架總數
58	0-FFFF	若正在執行錯誤控制協定，傳送 I 框架錯誤總數
59	0-FFFF	若正在執行錯誤控制協定，接受 I 框架錯誤總數
5A-5F		保留
60	請參考表 9	終止原因
62-7F		保留供此規格未來版本使用
80-FF		保留供製造商擁有識別碼使用
表 2 ─ 呼叫設定結果碼

字碼	定義
0	無之前的呼叫 (數據機已自任何之前呼叫後清除記錄)
1	沒有偵測到撥號音調
2	偵測到再命令信號，網路忙線
3	偵測到忙線信號
4	沒有偵測到可識別的信號 (例如，沒有信號，或沒有可識別的信號)
5	語音偵測 * 若為以語音模式操作 (例如 +FCLASS=8.0) 的語音數據機 (例如 V.253)
6	偵測到文字電話信號 (請參考 V.18)
7	偵測到資料回答信號 (例如 V.25 ANS，V.8 ANSam)
8	偵測到資料呼叫信號 (例如 V.25 CT，V.8 CI)
9	偵測到傳真回答信號 (例如 T.30 CED，DIS)
A	偵測到傳真信號 (例如 T.30 CNG)
B	偵測到 V.8bis 信號
C-F	保留
表 3 ─ 多媒體模式

字碼	定義
0	僅限資料
1	僅限傳真
2	僅限語音 * 若支援語音模式 (例如 V.253，IS-101)
3	語音檢視 (TM)
4	ASVD，V.61
5	ASVD，V.34Q
6	DSVD，多重技術
7	DSVD，1.2
8	DSVD，V.70
9	影像電話傳輸，H.324
A	其他 V.80 呼叫
B-F	保留
表 4 ─ DTE-DCE 模式

字碼	定義
0	同步資料
1	V.80 透明同步模式
2	V.80 框架同步模式
3-F	保留
表 5 ─ V.34 INFO 位元報告 (僅適用於 V.34 或 V.90 呼叫)

位元	來源位元	定義
31-30	INFO0 位元 20；0
20-29	INFOc 位元 79-88
16-19	INFOc 位元 26-29 或 35-38 或 44-47 或 53-56- 或 62-65 或 71-74	由所選擇符號速率選取的預先強調欄位。
12-15	INFOa 位元 26-29
10-11	MP 位元 50；0
0-9	INFOa 位元 40-49
表 6 ─ 3.7.2/V.58 的 gstnModulationSchemeActive

值	描述
0	V.17 (G3 傳真呼叫)
1	V.21
2	V.22
3	V.22bis
4	V.23 常數載波 (1200/75)
5	V.23 切換載波 (半雙工)
6	V.26bis
7	V.26ter
8	V.27ter (G3 傳真呼叫)
9	V.29 HD (G3 傳真呼叫)
A	V.32 (很難區分與 V.32bis 的差異)
B	V.32bis
C	V.34
D	V.34 HD (G3 傳真呼叫)
E	V.90 Issue 1 (不對稱)
F	V.90 Issue 2 (對稱)
E-7F	保留 (V.58)
80	X2
81	K56FLEX
82	V.FC
83	V.32terbo
84	Bell 212A (若數據機支援 B212A)
85	Bell 103 (若數據機支援 B103)
80-FF	保留給 mfgs
表 7 ─ 3.5.2/V.58 的現用錯誤控制

值	描述
0	停用/無
1	V.42 LAPM
2	V.42 變更協定 MNP(TM)
3-7F	保留 (V.58)
80	MNP10
81	ECP(TM) 加強行動電話協定
82	ETC(TM) 加強傳送行動電話
82-FF	保留給 mfgs
表 8 ─ 3.2.2/V.58 的 compressionActive

值	描述
0	無
1	V.42bis
2-7F	保留 (V.58)
80	MNP5
81-FF	保留供 mfgs 使用
表 9 ─ 3.6.4/V.58 -1994的 callCleared 字碼

表示 DCE 已掛斷且之前存在的網路連線已被清除。這些值是十六進位。

值	描述	備註
0	CauseUnidentified	呼叫設定問題
1	無之前的呼叫	V.58 內未含
2	呼叫還在進行中	V.58 內未含
3	偵測到插撥信號	V.58 內未含，僅限若數據機可偵測到它
4	延遲	與值 2A相同，CallAttemptsLimitExceeded
A	NMSinitiatedDialCall	-- 網路管理系統
B	NMSinitiatedLeasedLineRestoral
C	NMSinitiatedRedial
D	NMSinitiatedDialDisconnect
14	PowerLoss	DCE
15	EquipmentFailure
16	FrontPanelDisconnectRequested	若此控制有前面版
17	FrontPanelLeasedLineRestoral
18	AutomaticLeasedLineRestoral
19	InactivityTimerExpired
1E	cct116RestoralRequest	DTE 介面
1F	cct108isOffInhibitsDial
20	cct108turnedOff	此為以 &D2 掛斷
28	NoNumberProvided	一些國家法律禁止此類行為
29	BlacklistedNumber
2A	CallAttemptsLimitExceeded	與延遲相同，請參考 ETS 300 001
2B	ExtensionPhoneOffHook	若可支援擴充偵測
2C	CallSetupFailTimerExpired	例如 S7 逾時
2D	IncomingCallDetected	若在送出撥號命令時有來電呼叫。
2E	LoopCurrentInterrupted
2F	NoDialTone
30	VoiceDetected
31	ReorderTone
32	SitTone
33	EngagedTone
34	LongSpaceDisconnect	且若數據機已程式化為在長空格上放棄
3C	CarrierLost	信號轉換器
3D	TrainingFailed
3E	NoModulationinCommon
3F	RetrainFailed
40	RetrainAttemptCountExceeded
41	GstnCleardownReceived
42	FaxDetected
46	InTestMode	測試
47	IntrusiveSelfTestInitiated
50	AnyKeyAbort	呼叫控制
51	DteHangupCommand	若使用 ATH 結束之前的呼叫。
52	DteResetcCommand	若使用 ATZ 結束之前的呼叫。
5A	FrameReject	錯誤控制
5B	NoErrorControlEstablished	要求錯誤控制
5C	ProtocolViolation
5D	n400exceeded
5E	NegotiationFailed
5F	DisconnectFrameReceived
60	SabmeFrameReceived
64	LossOfSynchronization	資料壓縮
例如數據機回應與用法

表 I-1 - 完成資料呼叫，和在呼叫時的一些錯誤和速率重組串列

數據機回應線路	描述
DIAG <2A4D3263 0=10>	這是版本 1.0
DIAG <2A4D3263 1=06 2=0 3=0>	偵測到資料回答信號；僅限資料；字元不同步
DIAG <2A4D3263 5="C14513902A"6="A145"	V.8 呼叫功能表表示：  V.8 共同功能表選項：
DIAG <2A4D3263 10=1F 11=0C 12=52>	接收層級 = -31dbm；傳送層級 = -12dbm；噪音層級 = -82dbm
DIAG <2A4D3263 14=03 15=05 16=10>	遠端回應延遲單位以毫秒表示；遠端回應流失單位以 dB 表示；接近端回應流失 = 16 dB
DIAG <2A4D3263 20=C 22=780 24=0C80 26=79E0 >	傳送器：V.34 訓練完成；V.34 載波頻率 = 1920；V.34 符號速率 = 3200；初始傳送速率為 31200 位元/秒
DIAG <2A4D3263 21=D 25=1F40 27=DAC0 >	接收器：V.90 訓練完成；V.90 符號速率 = 8000；初始接收速率是 56000 位元/秒
DIAG <2A4D3263 30=00 31=03 32=01 33=01>	無載波流失事件， 嘗試 3 載波速率再協商；要求 1 載波重組串列；允許 1 載波重組串列
DIAG <2A4D3263 34=7080 35=CB20>	最終傳送速率是 28800 位元/秒；最後接收速率是 52000 位元/秒
DIAG <2A4D3263 40=1 41=100>	LAPM 協商完成；框架大小 = 256
DIAG <2A4D3263 42=0 43=0>	無錯誤控制逾時或連結 NAKs
DIAG <2A4D3263 44=1 45=400>	使用 V.42bis 資料壓縮；目錄大小 = 1024
DIAG <2A4D3263 50=2 51=2>	硬體傳送和接收流程控制
DIAG <2A4D3263 52=343CC 54=0>	213964 DTE 字元傳送，不用下行
DIAG <2A4D3263 53=7230E6 55=47>	7483622 DTE 字元接收， 71 字元流失因接收資料上行
DIAG <2A4D3263 56=29D 58=0001>	597 (十進位制) 框架傳送，與 1 框架錯誤
DIAG <2A4D3263 58=2A4B 59=0004>	10827 (十進位制) 框架傳送，與 4 框架錯誤
DIAG <2A4D3263 60=51>	本地 PC 啟動掛斷


按一下此按鈕以作選擇。


按一下此按鈕以作選擇。


在此欄位內輸入。


按一下此按鈕以作選擇。


從清單中選擇一個項目。


選取您比較喜歡的項目。


選取您比較喜歡的項目。


選取您比較喜歡的項目。


選取您比較喜歡的項目。


此區讓您可以選取安裝數據機軟體的國家或地區。

從清單中選取一個項目。


按一下此按鈕以作選擇。


此區顯示數據機控制台應用軟體版本資訊。

選取 [確定] 以關閉視窗。