Copyright: T0068-02A. C.A -B060. Current for Rel. 3.0.  (C)Motorola ING, Inc. 1998, 1999
Citation: (C)Motorola ING, Inc. 1998, 1999


イントロダクション

SM56 モデムをご使用いただき、ありがとうございます。このモデムは、V.90 および K56flex� 接続をサポートし、ご使用のコンピュータおよびリモート サーバー間での高速通信を提供します。特長は次のとおりです。

•	V.90 または K56flex� モードで最高 56.0 Kbps のデータ受信を実現し、迅速なインターネット アクセスを可能にします。

•	ご使用のコンピュータで最高 14.4 Kbps のファクシミリ送受信を実現します。

•	ご使用のコンピュータをビデオ電話として使用し、ビデオ ホンの送受信を可能にします。

•	ご使用のコンピュータを留守番電話 (Data/Fax モデムでは使用できません) として使用できます。

•	ご使用のコンピュータをスピーカーホンとして使用し、ボイス コール (Data/Fax/Speakerphone モデムのみ) の送受信を可能にします。

使用するモデムの種類

主な機能

このモデムがサポートしている機能は次のとおりです。
• ISP (インターネット サービス プロバイダ) の最大相互運用性に対する V.90 56K 規格
• 該当 ISP からの最速のインターネット ダウンロード速度を実現する K56flex� テクノロジ
• H.234 に準拠するビデオ ホン アプリケーションに対する V.80 インタフェース
• V.34、V.32bis、V.32、V.23、V.22bis、V.22、V.21、Bell 212A、および Bell 103 の変調規格
• ファクシミリ クラス 1 エラー訂正モード
• V.17、V.21、V.29、V.27ter グループ III ファクシミリ モード
• V.42、LAP-M、および MNP 2-4 エラー訂正プロトコル
• V.42bis および MNP 5 データ圧縮プロトコル
• 300 bps ～ 115.2 Kbps の DTE レート

このモデムでは、簡単にアップグレードを行うことができます。インターネットからダウンロードするだけでモデム ソフトウェアをアップグレードできるため、機能やサポートする通信レートの頻繁な変更に簡単に対応できます。ほとんどの場合、新しいハードウェアは必要ありません。詳細については、モデムの製造元にお問い合わせください。


テクニカル サポート

電話でのテクニカル サポートについては、ご使用のコンピュータまたはモデムの製造元にお問い合わせください。

お問い合わせになる前に、「トラブルシューティング」をご確認ください。


電話コネクタ

ほとんどのモデムには、LINE [image] と PHONE [image] という 2 つの RJ-11 電話コネクタが装備されています。

モデムを設定するには、電話回線の差し込み口と LINE コネクタを電話ケーブルで接続します。

オプションとして、電話機を PHONE コネクタに接続します。これにより、コンピュータの電源が切れている状態でも、電話を通常どおり使用することができます。注意 : スピーカーホン、データ、またはファクシミリ モードで通信中は、受話器での通話ができなくなる場合があります。


コントロール パネル アプリケーション
コントロール パネル アプリケーション (PCI モデム)

PCI モデムには、モデム オプションの設定、モデムの状態の表示、およびヘルプ トピックの表示を行うコントロール パネル アプリケーションが付属しています。

モデムのコントロール パネルにアクセスするには、次の操作を行います。

1.	デスクトップで、[スタート] メニューの [設定] をポイントして、[コントロール パネル] をクリックします。

2.	[Motorola SM56 Modem] アイコンをダブルクリックします。コントロール パネルがアクティブになります。


Helper アプリケーション (AC-L モデム)

Windows タスク バー トレイ アプリケーションに付属する AC-L モデムでは、モデム オプションの設定、モデムの状態の表示、およびヘルプ トピックの表示を行います。

ヘルパーにアクセスするには、次の操作を行います。

•	タスク バー トレイで [AC-L Helper] アイコンをダブルクリックします。Helper アプリケーションが表示されてアクティブになります。


モデムのインストールまたは再インストール

通常、SM56 モデムはコンピュータにあらかじめインストールされていますが、再度インストールすることもできます。

注意

コンピュータで使用するモデム カードは 1 枚に限定してください。

システム要件

モデムを使用するには、次の仕様のコンピュータが必要です。

•	Windows 95、Windows 98、または Windows NT 4.0 (またはそれ以降のバージョン) オペレーティング システム

•	次のいずれかのプロセッサ/キャッシュ メモリ設定

- 150 MHz Pentiumｮ、またはより速い CPU (V.90 を使用する場合は 200 MHz を推奨)

- 233 MHz AMD K6ｮ、またはより速い、256K L2 キャッシュ メモリ搭載の CPU

- 266 MHz Cyrixｮ 6X86MX、またはより速い、256K L2 キャッシュ メモリ搭載の CPU

- 266 MHz Intelｮ Celeron、またはより速い CPU

•	8 MB のハードディスク スペース

•	Windows 95 または Windows 98 には 16 MB RAM

•	Windows NT には 32 MB RAM (注意 : Windows NT のデバイス ドライバは、Windows 95 および Windows 98 のものとは異なります)

•	ISA モデムを使用する場合の要件

- SM56 AC-L を接続するための、空いている 1 つの 32 ビット ISA スロット

- PCI モデムに使用する、3 ～ 15 の使用可能な 1 つの IRQ

•	Data/Fax/Speakerphone および Data/Fax/TAM モデムには互換性のあるサウンド カードが必要です。

モデムのインストール

パート 1 : ハードウェアのインストール

次の手順でモデムをインストールします。

手順	操作
1.	このヘルプ トピックを印刷して、参照用としてご使用ください。
2.	コンピュータの電源を切ります。電源ケーブルのプラグを外します。
3.	コンピュータを開け、PCI または AC-Link スロットにモデム ボードを差し込みます。
4.	Data/Fax/Speakerphone モデムを使用する場合サウンド サブシステム インタフェースのケーブルを、モデム カードの 4 ピン コネクタ、およびアナログ マイクとスピーカーの入出力用サウンド サブシステムのインタフェース コネクタに接続します。ピンの割り当ては次のとおりです (右端からピン 1)。 ピン 信号 ワイヤの色 1 接地 ワイヤなし 2 マイク入力 赤 3 接地 黒 4 スピーカー出力 白
5.	電話ケーブルを使って、モデムをアナログ電話回線の差し込み口に接続します。
6.	コンピュータの電源を入れます。
パート 2 : ソフトウェアのインストール

注意 : オペレーティング システムおよびサービス パックのバージョンにより、インストール ウィザードが異なる場合があります。

Windows 95/98 へのインストール

SM56 モデム ボードのインストール後に初めて Windows を起動すると、Windows の設定マネージャによって新しいハードウェアが検出され、リソースが割り当てられます。次に、モデムのソフトウェア ドライバを要求するウィンドウが表示されます。これは、設定マネージャが情報 (INF) ファイルを検索していることを示します。情報ファイルには、モデムに関する次の情報が含まれています。

•	デバイスの種類 (モデム)

•	デバイス ドライバの情報 (モデムを制御するドライバ名)

•	AT コマンド/応答セット

次の手順でソフトウェアを Windows 95/98 にインストールします。

1.	ウィンドウのプロンプトに対して、[ハードウェアの製造元が提供するドライバ] (オペレーティング システムによっては [ディスク使用]) を選択し、SM56 ドライバのインストール先を指定します。Windows によってディスクの情報が検索され、デバイスが SM56 モデムとして認識されます。ファイルがインストール ディスクからコンピュータにコピーされます。

2.	インストール プログラムにより、ファイルが見つからないことを示すメッセージ ボックスが表示された場合は、SM56 ドライバ ファイルの場所を再度確認して指定し、[OK] をクリックします。インストールが完了します。

3.	Data/Fax/TAM および Data/Fax/Speakerphone モデムでは、これらのモデムがインストールされた後にほかのデバイスが検索されます。Windows により、モデムのシリアル Wave デバイスが見つかったことが通知され、Wave デバイス ドライバの場所が要求されます。SM56 ドライバの場所を再び指定して [OK] をクリックします。

両方のデバイスがインストールされると、SM56 モデムのセットアップ プログラムが起動します。

モデムのセットアップ プログラムでは、インストール中にはユーザーによる入力を必要としません。このプログラムでは、オンライン ヘルプ (ユーザーズ ガイド) に対するデフォルトの国コードが [USA] に、デフォルトの言語が [Domestic English] に設定されています。

この設定や COM ポートの選択を変更する場合は、SM56 コントロール パネル アプリケーション ([スタート] -> [設定] -> [コントロール パネル] クリックして [Motorola SM56 Modem] アイコンをダブルクリック) を使用するか、セットアップ完了後に [SM56 AC-L Helper] アイコンをダブルクリックします。

また、SM56 Data/Fax/Speakerphone モデムについては、コントロール パネル アプリケーションの [Advanced] タブで、マイクおよびスピーカーを選択することができます。

SM56 をインストールすると DOS ボックス サポートが無効になります。インストールの完了後、SM56 コントロール パネル アプリケーションの [Advanced] タブで、DOS ボックス サポートを有効にする必要があります。DOS ボックスのチェック ボックスがオンになっていることを確認します。オフになっている場合はクリックしてオンにし、SM56 コントロール パネル アプリケーションを終了してコンピュータを再起動します。コンピュータを再起動しないと DOS ボックスは有効になりません。

Windows NT 4.0 へのインストール

重要 -- Windows NT 4.0 用 SM56 ソフトウェアは Data/Fax のみです。

Windows NT 4.0 はプラグ アンド プレイ (PnP) を完全にはサポートしていません。したがって、モデム ボードをコンピュータに設置して再起動しても、オペレーティング システムは自動的には新しいハードウェアを検出しません。次の手順に従って、モデムを手動でインストールする必要があります。

手順 1 - モデム用の COM ポートをインストールする

まず、モデム用の COM ポートを次の手順でインストールします。

1.	Windows NT の [コントロール パネル] を開きます。

2.	[シリアル ポート] アイコンをダブルクリックし、[シリアル ポート] ウィンドウを開きます。

3.	[追加] をクリックします。

4.	使用されていない COM ポートの番号 (1 ～ 4 の任意の番号) を選択して、次のように標準リソースに割り当てます。

COM ポート	I/O アドレス	IRQ
1	3F8	4
2	2F8	3
3	3E8	4
4	2E8	3
5.	選択が完了したら [OK] をクリックします。

6.	コンピュータを再起動するように要求されますが、まだ再起動しないでください。[再起動しない] を選択します。

7.	[シリアル ポート] ウィンドウを閉じます。

手順 2 - SM56 モデム ソフトウェアをインストールする

1.	Windows NT の [コントロール パネル] を開きます。

2.	[Motorola SM56 Modem Install] または [Motorola SM56 AC-L] を選択して [追加と削除] をクリックします。

3.	[モデムを一覧から選択するので検出しない] チェック ボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。

4.	[ディスク使用] ボタンをクリックします。

5.	[参照] をクリックして、Windows NT SM56 モデムのインストール ソフトウェアを指定します。[misgmodm.inf] をクリックしてハイライトし、[開く] をクリックして [OK] をクリックします。

6.	リストから Motorola SM56 モデムを選択して [次へ] をクリックします。

7.	手順 1 で選択したポート番号をクリックして、モデムの COM ポートとしてハイライトします。[次へ] をクリックします。ウィザードによって必要なすべてのファイルがコピーされ、モデム ドライバがインストールされます。

8.	インストールが完了したら、コンピュータを再起動して、COM ポートおよび SM56 モデム デバイスをアクティブにして開始させます。これで、モデムを使用する準備が完了しました。


ソフトウェアのアップデート

より高速の通信および新機能が入手可能になった時点で、ソフトウェアをアップグレードして、これらの機能を取り入れることができます。ほとんどの場合、新しいハードウェアは必要ありません。

Windows 95/98 用モデム ソフトウェアのアップグレード

モデムを新しいバージョンにアップグレードするには、次の手順を実行します。

1.	モデムまたはコンピュータの直販店で最新のソフトウェアを入手します。

2.	sm56set.exe を実行してアップグレード ウィザードの指示に従います。Win 95 および Win 98 の場合、アップグレード ユーティリティにより、前のバージョンのモデムのバックアップが Windows\Motorola\Motbak95 フォルダに保存されます。Win NT の場合は、Windows\Motorola\MotbakNT フォルダに保存されます。現在のモデムの COM ポートおよび IRQ リソースも保存されるので、すべての通信アプリケーションは正常に機能します。

アップグレードの失敗を修復する (Windows 95/98)

アップグレード後、新しいドライバで問題が発生した場合は、以前にインストールしたソフトウェアを次の手順で復元できます。次のすべての手順を実行します。

1.	[コントロール パネル] を開きます。[アプリケーションの追加と削除] を選択します。

2.	[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] に表示されるリストで [Motorola SM56 Modem Uninstall] または [Motorola SM56 AC-L Modem Uninstall] を選択します。

3.	windows\inf\other フォルダを開いて、リストにあるすべての Motorola INF ファイルを削除します。

4.	コンピュータを再起動します。

5.	再起動したら、\Windows\Motorola にあるバックアップ フォルダから SM56 モデムを再度インストールします。以前のバージョンのモデムが再インストールされます。

Windows NT 4.0 用モデム ソフトウェアのアップグレード

モデムまたはコンピュータの直販店で最新のドライバを入手します。

現在の SM56 モデム ソフトウェアを完全に削除します (前の説明に従ってアプリケーションの削除を実行し、\WindowsNT\INF\other にある Motorola SM56 INF ファイルを削除します)。

コンピュータを再起動し、最新のドライバを使用して、Windows NT 用 SM56 モデム ソフトウェアのインストール (COM ポートのインストールも含む) を実行します。


オペレーティング システムのアップグレード

SM56 モデムは、ユーザーのコンピュータにインストールされているオペレーティング システムで機能するようにあらかじめ設定されています。オペレーティング システムを変更した場合 (例 : Windows 95/98 から Windows NT、またはその逆) は、新しいモデム ソフトウェアが必要になります。

オペレーティング システムの変更に伴ってモデムをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1.	モデムまたはコンピュータの直販店で適切なモデム ソフトウェアを入手します。

2.	既存のモデムで SM 56 のアンインストール作業をすべて実行します。

3.	オペレーティング システムをアップグレードします。

4.	新しいモデム ソフトウェアをインストールします。

Windows 95 から次のオペレーティング システムにアップグレードする場合 :

Windows 98

Windows 95 用 SM56 ソフトウェアは Windows 98 でも機能します。つまり、SM56 モデム ソフトウェアを変更せずに Windows 98 にアップグレードできます。

Windows NT

Windows 95/98 用 SM56 モデム ソフトウェアは Windows NT では機能しません。アップグレードする際には、新しい NT オペレーティング システムをインストールし、次に Windows NT 用 SM56 ソフトウェアをインストールします。


アプリケーションの互換性

SM56 モデムは、次の環境で実行する通信アプリケーションをサポートしています。

•	Windows 95 または Windows 98

•	Windows NT 4.0 以降

•	Windows 95/98 の DOS ボックス


ファクシミリ サービス クラス 1

SM56 モデムは、EIA/TIA-578-A 仕様で定義されているように、グループ 3 のファクシミリ サービス クラス 1 をサポートしています。ファクシミリ ソフトウェアにより、コンピュータとモデムを使用してファクシミリを送受信できます。送受信の際に問題が発生した場合は、ファクシミリの動作を制御する「AT+ コマンド」の項目を参照してください。


発信者 ID
発信者 ID (米国およびカナダのみ)

注意 : この機能は Data/Fax モデムでは使用できません。

SM56 モデムは、多くの電話会社で利用可能な発信者 ID サービス機能によって生成される情報を検出できます。詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。

発信者 ID を使用すると、発信者の電話番号と通信の日時が、一回目と二回目の呼び出し音の間に電話回線を通じて送信されます。地域によっては、より高度な発信者 ID サービスによって、発信者の名前などの詳細なデータを取得できる場合もあります。

SM56 モデムは、発信者 ID のデータを通信アプリケーションに送ります。ユーザーは、そのデータをトラックまたは処理するように通信アプリケーションを設定することができます。

発信者 ID サービスを契約していても、この機能が動作しない場合は、「トラブルシューティング」の項目を参照してください。

発信者 ID の情報が送信されないように設定することもできることに留意してください。


呼び出し音の区別
呼び出し音の区別 (米国のみ)

注意 : この機能は Data/Fax モデムでは使用できません。

SM56 モデムは、多くの電話会社で利用可能な、呼び出し音を区別するサービスによって生成される音のパターンを検出できます。詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。

この機能を使用すると、1 つの電話回線に複数の電話番号を指定できます。電話がかかると、各番号によって異なる呼び出し音が生成されます。これにより、1 つの電話回線でボイス、データ、ファクシミリなどのあらゆる種類のコールを使用できます。

SM56 モデムは、各呼び出し音のデータを通信アプリケーションに送信します。これにより、コールを適切なアプリケーションに送信します。たとえば、発信者がファクシミリ番号にダイヤルする場合、モデムによってファクシミリのアプリケーションがアクティブになります。


留守番電話モード
留守番電話 (TAM) モード

注意 : TAM は Data/Fax モデムではサポートされていません。

コンピュータにオプションとして付属している留守番電話ソフトウェアを使用することにより、コンピュータとモデムを留守番電話として使用できます。留守番電話機能はコンピュータの電源が切れているときには動作しません。

コンピュータのマイクでメッセージを録音し (手順についてはそのソフトウェアのマニュアルを参照してください)、コンピュータのスピーカーを通してメッセージを聞くことができます。

注意 :	オプションとして外部接続された電話機から留守番電話のメッセージを聞くことはできません。


遠隔地から留守番電話のメッセージを聞く

注意 : この機能は Data/Fax モデムではサポートされていません。

SM56 モデムは、遠隔地の電話機から DTMF トーン (電話のボタンを押したときに生成される音) を検出します。遠隔地からメッセージを聞くことのできる留守番電話ソフトウェアを使用している場合は、この操作にモデムを使用できます。

メッセージを聞く手順については、留守番電話ソフトウェアのマニュアルを参照してください。


ダイヤル修飾子

SM56 モデムでは、次のダイヤル修飾文字をサポートしています。修飾子は、PBX システム内から外部回線にアクセスする場合や、パルス ダイヤルまたはコーリング カードを使用する場合などにモデムを対応させるために、ダイヤル文字列で使われます。

文字	機能	説明
@	無音の応答	1 回以上の呼び出し音を待ち、5 秒間無音の後に ダイヤル文字列を処理します。
H	接続解除	電話回線の接続を解除します。
K k、<	一時休止	モデムを一時休止させます。デフォルトの時間は 3 秒間です。
P	パルス ダイヤル	モデムでパルス ダイヤルを使用します。
R	リバース	ダイヤルのすぐ後に応答モードに切り替えます。 リモート モデムから発信する場合にのみ使用 します。
T	トーン ダイヤル	モデムでトーン ダイヤルを使用します。
W w	ダイヤル待機	発信音が検出されるまでモデムを休止させます。
;	コマンド モード	ダイヤル後、接続を解除せずにモデムをコマンド  モードに戻します。数値をトーンとして送信できます。
! &	点滅	フックが点滅します。PBX ダイヤル機能が使用可能になります。


結果コードおよび接続メッセージ

SM56 モデムは、接続状態を示すメッセージをコンピュータに送信します。通信アプリケーションは、この情報を使って接続の進行状況を判断し、適切に対処します。

メッセージの内容と形式は次の要素で決定します。

•	結果コードを表示可能にする結果コード表示 (ATQ) パラメータ オプション

•	結果メッセージの形式 (長いテキスト メッセージまたは短い数値コード) を決定する、結果コード形式 (ATV) パラメータ オプション

•	表示するメッセージの種類を決定する、コール処理レポート (ATX) パラメータ オプション

•	接続メッセージに表示する情報の種類を決定する接続メッセージ (AT\V) パラメータ オプション

モデムでメッセージを生成するには、結果コード表示パラメータを有効 (ATQ=1) に設定する必要があります。

コール処理レポート (ATX) オプションの設定に基づき、次の数値コードやテキスト メッセージが送信されます。下の表に示す接続メッセージは、接続メッセージのパラメータ (AT\V) が Rate-Only (レート専用) オプション (AT\V0 または AT\V2) に設定されているときに生成されます。

数値コード	テキスト メッセージ	コール処理レポート (ATX) オプション
0	OK	0、1、2、3、または 4
1	CONNECT 75 (75 で接続)	0
注意 : コール処理が 0 で数値コード 1 を受信した場合は、接続に成功したということのみを意味します。コール処理が 1、2、3、または 4 で数値コード 1 を受信した場合は、75 bps で接続したことを意味します。

2	RING (呼び出し音)	0、1、2、3、または 4
3	NO CARRIER (キャリアなし)	0、1、2、3、または 4
4	ERROR (エラー)	0、1、2、3、または 4
5	CONNECT 1200 (1200 で接続)	0、1、2、3、または 4
6	NO DIALTONE (発信音なし)	2 または 4
7	BUSY (通話中)	3 または 4
8	NO ANSWER (応答なし)	0、1、2、3、または 4
10	CONNECT 2400 (2400 で接続)	0、1、2、3、または 4
11	CONNECT 4800 (4800 で接続)	0、1、2、3、または 4
12	CONNECT 9600 (9600 で接続)	0、1、2、3、または 4
13	CONNECT 600 (600 で接続)	0、1、2、3、または 4
20	CONNECT 300 (300 で接続)	0、1、2、3、または 4
22	CONNECT 7200 (7200 で接続)	0、1、2、3、または 4
23	CONNECT 12000 (12000 で接続)	0、1、2、3、または 4
24	CONNECT 14400 (14400 で接続)	0、1、2、3、または 4
25	CONNECT 16800 (16800 で接続)	0、1、2、3、または 4
26	CONNECT 19200 (19200 で接続)	0、1、2、3、または 4
27	CONNECT 21600 (21600 で接続)	0、1、2、3、または 4
28	CONNECT 24000 (24000 で接続)	0、1、2、3、または 4
29	CONNECT 26400 (26400 で接続)	0、1、2、3、または 4
30	CONNECT 28800 (28800 で接続)	0、1、2、3、または 4
31	CONNECT 31200 (31200 で接続)	0、1、2、3、または 4
32	CONNECT 33600 (33600 で接続)	0、1、2、3、または 4
34	CONNECT 38400 (38400 で接続)	0、1、2、3、または 4
35	CONNECT 57600 (57600 で接続)	0、1、2、3、または 4
36	CONNECT 115200 (115200 で接続)	0、1、2、3、または 4
37	CONNECT 32000 (32000 で接続)	0、1、2、3、または 4
38	CONNECT 34000 (34000 で接続)	0、1、2、3、または 4
39	CONNECT 36000 (36000 で接続)	0、1、2、3、または 4
40	CONNECT 38000 (38000 で接続)	0、1、2、3、または 4
41	CONNECT 40000 (40000 で接続)	0、1、2、3、または 4
42	CONNECT 42000 (42000 で接続)	0、1、2、3、または 4
44	CONNECT 44000 (44000 で接続)	0、1、2、3、または 4
46	CONNECT 46000 (46000 で接続)	0、1、2、3、または 4
48	CONNECT 48000 (48000 で接続)	0、1、2、3、または 4
50	CONNECT 50000 (50000 で接続)	0、1、2、3、または 4
52	CONNECT 52000 (52000 で接続)	0、1、2、3、または 4
54	CONNECT 54000 (54000 で接続)	0、1、2、3、または 4
56	CONNECT 56000 (56000 で接続)	0、1、2、3、または 4
58	CONNECT 58000 (58000 で接続)	0、1、2、3、または 4
60	CONNECT 60000 (60000 で接続)	0、1、2、3、または 4
61	CONNECT 28000 (28000 で接続)	0、1、2、3、または 4
62	CONNECT 29333 (29333 で接続)	0、1、2、3、または 4
63	CONNECT 30666 (30666 で接続)	0、1、2、3、または 4
64	CONNECT 33333 (33333 で接続)	0、1、2、3、または 4
65	CONNECT 34666 (34666 で接続)	0、1、2、3、または 4
66	CONNECT 37333 (37333 で接続)	0、1、2、3、または 4
67	CONNECT 38666 (38666 で接続)	0、1、2、3、または 4
68	CONNECT 41333 (41333 で接続)	0、1、2、3、または 4
69	CONNECT 42666 (42666 で接続)	0、1、2、3、または 4
70	CONNECT 45333 (45333 で接続)	0、1、2、3、または 4
71	CONNECT 46666 (46666 で接続)	0、1、2、3、または 4
72	CONNECT 49333 (49333 で接続)	0、1、2、3、または 4
73	CONNECT 50666 (50666 で接続)	0、1、2、3、または 4
74	CONNECT 53333 (53333 で接続)	0、1、2、3、または 4
75	CONNECT 54666 (54666 で接続)	0、1、2、3、または 4
レートの単位はビット/秒です。

接続メッセージを、次の情報を示すように設定することもできます。

•	モデムの変調モード

•	接続に使用するエラー訂正の種類とデータ圧縮方法

コール処理レポート パラメータ (ATX) を 0 以外のオプションに設定すると、接続メッセージ (AT\V) オプションの設定に応じて送信可能な接続メッセージの種類が次のようになります。この場合、メッセージに数値コードは含まれません。

接続メッセージ  (AT\V) オプション	テキスト メッセージ
1	CONNECT rxrate
	CONNECT rxrate/ec
	CONNECT rxrate/ec/dc
3	CONNECT rxrate
	CONNECT rxrate/ec
	CONNECT rxrate/ec/dc
4	CONNECT rxrate/mode
	CONNECT rxrate/mode/ec
	CONNECT rxrate/mode/ec/dc
	CONNECT rxrate/txrate/mode
	CONNECT rxrate/txrate/mode/ec
	CONNECT rxrate/txrate/mode/ec/dc
rxrate はデータの受信レート (ビット/秒)

txrate はデータの送信レート (ビット/秒)

dc は V42BIS または MNP5 のいずれか

mode は V34、V32BIS、V32、V23、V22BIS、V21、K56flex�、V.90、B212、B103 のいずれか

AT\V を 0 または 1 に設定すると、コンピュータがモデムと通信するレートである DTE レートが接続メッセージに表示されます。

AT\V を 2、3、または 4 に設定すると、モデムがリモート モデムと通信するレートである DCE レートが接続メッセージに表示されます。受信レートが送信レートと異なる場合、不均衡接続が生じます。この場合は受信レートが表示されます。AT\V が 4 に設定されている場合は、続いて送信レートが表示されます。

例

テキスト メッセージ	説明
CONNECT 28800/26400/V34/LAPM/V42BIS	AT\V を 4 に設定すると、受信レート 28800、送信レート 26400、エラー訂正 LAPM、データ圧縮 V.42bis で V.34 接続が行われます。
その他の接続メッセージ

対応するオプションが有効な場合、モデムで次のメッセージを生成することができます。

有効なオプション	生成されるメッセージ	例
+ILRR	+ILRR:<rate>[,<rx_rate>]	+ILRR:19200
+MR	+MCR:<carrier> +MRR:<rate>[,<rx_rate>]	+MCR:V32B +MRR:33600 )
	注意 : <carrier> 値は AT+MS コマンドの最初のパラメータと同じです。
AT+ER	+ER:NONE +ER:LAPM +ER:ALT
T+DR	+DR:NONE +DR:V42B +DR:V42B RD +DR:V42B TD
その他のメッセージ

モデムでは、次のメッセージも生成できます。

数値コード	テキスト メッセージ	説明
+F4	+FCERROR	無効なファクシミリ トーンまたはデータ キャリアが検出されました。モデムはコマンド状態に戻ります。
ERRM=ICLID_202	ERRM=ICLID_202	電話会社からの発信者 ID 情報が破損しているため使用できません。


AT コマンド - 概要

Attention (AT) コマンドを使用して、モデムを制御および監視することができます。通常、通信アプリケーションは自動的にこのコマンドを発行するので、コマンドおよびオプションを覚える必要はありません。

ただし、アプリケーション用にモデムをカスタム設定したり、性能を最適化する場合は、通信アプリケーションを通じてコマンドを発行することができます。ほとんどの通信アプリケーションには、拡張またはカスタム AT コマンドを入力するためのメニュー項目やオプションがあります。詳細については、通信アプリケーションのマニュアルを参照してください。

端末エミュレーション アプリケーションから AT コマンドを直接発行して、モデムを設定することも可能です。このようなアプリケーションには、Windows を実行するコンピュータにあるハイパー ターミナルなどがあります。

端末エミュレーション アプリケーションから AT コマンドを発行するには、モデムがデータ モード (データの送受信を行う) ではなく、コマンド モード (コマンドの検出および応答を行う) であることを確認します。データ モードからコマンド モードに切り替えるには、「+++」と入力します。このとき Enter キーを押す必要はありません。

AT コマンドには、次の規則が適用されます。

•	AT コマンドには、大文字のみ、小文字のみ、大文字および小文字の混在したテキストを入力できます。

•	A\ および +++ 以外の AT コマンドは、すべて "AT" で開始します。

•	Enter キーとして使用するキーは S-Register S3 で指定します。

•	コマンドの最大長は 64 文字 (半角) です。

•	1 行内に任意の数の AT コマンドを入力できます。また、行の最初に "AT" を使用してほかのコマンドと連結させることが可能です。ただし、行の最初または最後に配置する必要のあるコマンドもあります。


+++ (プラス プラス プラス) コマンド

このコマンドはエスケープ シークエンスと呼ばれ、モデムがデータを送信している場合はそれを停止してコマンド モードに切り替えます。

コンピュータのキーボードを使用し、通信アプリケーションの端末ウィンドウにプラス記号 (+) を 3 個入力して、このコマンドを発行します。

注意

+++ コマンドの入力後に Enter キーを押さないでください。Enter キーを押すと、コマンドが取り消される場合があります。


AT コマンドおよび AT& (アンパサンド) コマンド

SM 56 モデムは、次の AT コマンドおよび AT& コマンド オプションに対応しています。

A\ および +++ 以外の AT および AT& コマンドは、すべて "AT (または at)" という文字で開始します。下線はデフォルト設定を示します。

コマンド	オプション	説明
A	(なし)	着信コールに応答
A/	(なし)	最後のコマンドの繰り返し モデムに対する前のコマンドの再発行 (Enter キーは押しません。"/" が押されると、コマンドがすぐに実行されます。)
D	(なし)	番号のダイヤル ATD コマンドの直後に入力した電話番号をダイヤルするようモデムに指定します。たとえば、ATD5554678 です。注意 : 複数の ATD コマンドがスピーカーホン モードで使用されている場合、発信音を検出した後に、モデムによって強制的にブラインド ダイヤルが実行されます。
E		非同期 (キーボード) 入力の端末エコー キーボードで入力した文字を、端末エミュレーション ウィンドウ (アクティブな場合) または通信アプリケーションに表示 (エコー) するかどうかを指定します。
	E0	無効
	E1	有効
H		フック
	H0	オンフック (電話回線の接続を解除して、電話を切る)
	H1	オフフック (電話回線に接続する)
I		モデムからの情報を要求する。
	I0	"5600"
	I1	"255"
	I2	"OK"
	I3	ソフトウェアのバージョン
	I4	"OK"
	I5	接続解除の原因
	I6	国コード
	I7	製品コード
L		スピーカーの音量 このパラメータは、コール処理を監視するのみの目的で、発信音、呼び出し音、通話中音、交渉音などの音量を設定します。
	L0、L1	低
	L2	中
	L3	高
M		スピーカーの制御
	M0	オフ
	M1	トレーニング時にのみオン
	M2	常時オン
	M3	ダイヤル中はオフ、コール処理中はオン、データ転送中はオフです。
O		オンライン モードに戻ります。 このパラメータは、エスケープ モードからデータ モードに変更後、 またはダイヤル文字列内のセミコロンの後で、モデムで再トレーニングを開始するかどうかを指定します。
	O0	再トレーニングなし
	O1	再トレーニング
	O2	送受信レートの再交渉を開始する。
	O3	無音でのレート再交渉
P	P	パルス ダイヤル
Q		結果コードの表示 接続の成功または失敗、データ レートの確立、エラー訂正およびデータ圧縮プロトコルの確立の結果として、モデムからコンピュータに結果コードおよび接続メッセージを送信できます。参照先は ATV、AT\V、および ATX です。
	Q0	表示
	Q1	非表示
T	T	トーン ダイヤル このコマンドは、DTMF トーン ダイヤルを使用するようモデムに指示します。
V		表示コードの形式 モデムから通信アプリケーションに、接続状態、レート、およびモードを示すメッセージを短い形式または長い形式のいずれで送信するかを指定します。
	V0	数値コードを返信する (短い形式)。
	V1	テキストを返信する (長い形式)。
X		返信するコール処理の結果コードの選択
	X0	キャリアなし、接続。モデムは、キャリア信号の損失および接続の成功/失敗を通知し、発信音を待たずにダイヤルします。
	X1	キャリアなし、接続、接続レート。モデムは、キャリア信号の損失、接続の成功/失敗、およびコンピュータに確立されたデータ レートを通知します。
	X2	キャリアなし、接続、接続レート、発信音なし。モデムは、キャリア信号の損失、接続の成功/失敗、コンピュータに確立されたデータ レート、および発信音の損失を通知します。
	X3	キャリアなし、接続、接続レート、通話中音。モデムは、キャリア信号の損失、接続の成功/失敗、コンピュータに確立されたデータ レート、および通話中の信号が存在することを通知します。
	X4	キャリアなし、接続、接続レート、発信音なし、通話中音。モデムは、キャリア信号の損失、接続の成功/失敗、コンピュータに確立されたデータ レート、発信音の損失、および通話中信号が存在することを通知します。
Z	Z	モデムのパラメータをデフォルト値にリセットします。
&C		DCD の制御
	&C0	常に表明
	&C1	データ モードでのみ表明
&D		DTR の制御 DTE からの DTR 信号にモデムがどのように応答するかを指定します。
	&D0	DTR を無視します。
	&D1	DTR が表明から非表明に変わったときに、コマンド モードに切り替えます。
	&D2	DTR が表明から非表明に変わったときに、コールの接続を 解除します。
	&D3	DTR が表明から非表明に変わったときに、モデムのパラメータを デフォルト値にリセットします。
&G		ガード音
	&G0	オフ
	&G1	550 Hz のガード音
	&G2	1800 Hz のガード音
&I		ダイヤルの TX レベル
	&In	レベル n、 n は 0 ～ 15、デフォルト値は 9
	&I99	自動レベル
&P		パルスの周期 モデムにパルス ダイヤルを指定したときに使用されます。
	&P0	40 対 60 のオン/オフ比
	&P1	33 対 67 のオン/オフ比
	&P2	38 対 62 のオン/オフ比
&R		CTS の制御
	&R0	標準
	&R1	常時オン
&S		DSR の制御
	&S0	常時オン
	&S1	モデムがリモートを認識したときにオン
&T		テスト
	&T0	テストの終了
	&T1	ローカル アナログ ループバック テストの開始 このコマンドを使用する前に、モデム回線の入力コネクタから電話回線の接続を切断します。 &T1 を実行する前に S-Register 46 を 23 (ATS46 を 23) に設定 します。
&V		モデムの状態
	&V0	短い形式のレポート
	&V1	現在または前回の接続レポート
	&V2	長い形式のレポート


AT% (パーセント) コマンドと AT\ (円記号) コマンド

SM56 モデムは、次の AT% コマンドおよび AT\ コマンド オプションに対応しています。

A\ および +++ 以外の AT および AT& コマンドは、すべて "AT (または at)" という文字で開始します。下線はデフォルト設定を示します。

コマンド	オプション	説明
%B		最高変調レート インターネット アクセスやファイル転送などの機能を実行するために、変調モードでの接続時にモデムで使用する最高レートを設定します。
	%B0	SM56 モデムでサポートしている最高のモデム レート
	%B1	300 bps
	%B2	1.2 Kbps
	%B3	2,4 Kbps
	%B4	4,8 Kbps
	%B6	9,6 Kbps
	%B7	7,2 Kbps
	%B8	12,0 Kbps
	%B9	14,4 Kbps
	%B11	16,8 Kbps
	%B12	19,2 Kbps
	%B13	21,6 Kbps
	%B14	24,0 Kbps
	%B15	26,4 Kbps
	%B16	28,8 Kbps
	%B17	31,2 Kbps
	%B18	33,6 Kbps
	%B19	32,0 Kbps
	%B20	34,0 Kbps
	%B21	36,0 Kbps
	%B22	38,0 Kbps
	%B23	40,0 Kbps
	%B24	42,0 Kbps
	%B25	44,0 Kbps
	%B26	46,0 Kbps
	%B27	48,0 Kbps
	%B28	50,0 Kbps
	%B29	52,0 Kbps
	%B30	54,0 Kbps
	%B31	56,0 Kbps
	%B32	58,0 Kbps
	%B33	60,0 Kbps
	%B34	28000 bps
	%B35	29333 bps
	%B36	30666 bps
	%B37	33333 bps
	%B38	34666 bps
	%B39	37333 bps
	%B40	38666 bps
	%B41	41333 bps
	%B42	42666 bps
	%B43	45333 bps
	%B44	46666 bps
	%B45	49333 bps
	%B46	50666 bps
	%B47	53333 bps
	%B48	54666 bps
%C		データ圧縮 (DC) モード データを表す際に必要なビット数を削減することによりデータ  レートの効率を上げる方法を、モデムで実行するかどうかを指定します。
	%C0	圧縮する
	%C1	圧縮しない
%D		接続解除のバッファ遅延 接続の解除要求を検出した後、モデムを電話回線から接続解除するまでの遅延時間を制御します。
	%D0	遅延しない
	%Dn	n 秒遅延 (n は 1 ～ 255)
%L		最小変調レート 変調モードでの接続時にモデムで使用する最低レートを設定 します。
	%L0	モデムでサポートしているモデムの最低レート (300 bps)
	%L1	300 bps
	%L2	1.2 Kbps
	%L3	2,4 Kbps
	%L4	4,8 Kbps
	%L7	7,2 Kbps
	%L6	9,6 Kbps
	%L8	12,0 Kbps
	%L9	14,4 Kbps
	%L11	16,8 Kbps
	%L12	19,2 Kbps
	%L13	21,6 Kbps
	%L14	24,0 Kbps
	%L15	26,4 Kbps
	%L16	28,8 Kbps
	%L17	31,2 Kbps
	%L18	33,6 Kbps
	%L19	32,0 Kbps
	%L20	34,0 Kbps
	%L21	36,0 Kbps
	%L22	38,0 Kbps
	%L23	40,0 Kbps
	%L24	42,0 Kbps
	%L25	44,0 Kbps
	%L26	46,0 Kbps
	%L27	48,0 Kbps
	%L28	50,0 Kbps
	%L29	52,0 Kbps
	%L30	54,0 Kbps
	%L31	56,0 Kbps
	%L32	58,0 Kbps
	%L33	60,0 Kbps
	%L34	28000 bps
	%L35	29333 bps
	%L36	30666 bps
	%L37	33333 bps
	%L38	34666 bps
	%L39	37333 bps
	%L40	38666 bps
	%L41	41333 bps
	%L42	42666 bps
	%L43	60,0 Kbps
	%L44	46666 bps
	%L45	49333 bps
	%L46	50666 bps
	%L47	53333 bps
	%L48	54666 bps
\K		ブレークの処理方法
	\K1	促進ブレーク
	\K3	促進非ブレーク
	\K5	非促進非ブレーク
\N		エラー訂正 (EC) モード
	\N0	標準
	\N1	直接
	\N4	LAP-M のみ
	\N6	信頼する
	\N7	自動的に信頼する
\Q		DTE フロー制御
	\Q0	無効
	\Q1	XON/XOFF (ソフトウェアのフロー制御)
	\Q3	RTS/CTS (ハードウェアのフロー制御)
\T		DTE が非アクティブの際に接続解除
	\T0	無効
	\Tn	n 分間非アクティブな状態の場合、コンピュータにより接続解除されます (n は 0 ～ 255)。
\V		接続メッセージの形式 接続時にモデムで生成するメッセージを指定します。
	\V0	DTE レートの表示
	\V1	EC/DC メッセージ付き DTE
	\V2	DCE レートの表示
	\V3	EC/DC メッセージ付き DCE
	\V4	変調および EC/DC メッセージ付きの DCE


AT* (アスタリスク) コマンド

SM 56 モデムは、次の AT* コマンド オプションに対応しています。

A\ および +++ 以外の AT および AT& コマンドは、すべて "AT (または at)" という文字で開始します。下線はデフォルト設定を示します。

コマンド	オプション	説明
*DD		ダイヤル待機 ダイヤル文字列の処理中に、モデムで W または w が検出された場合の待機時間を指定します。
	*DD0	2 秒
	*DD1	3 秒
	*DD2	4 秒
	*DD3	6 秒
	*DD4	12 秒
	*DD5	15 秒
	*DD6	20 秒
	*DD7	30 秒
	*DD8	40 秒
*LS		低速操作のプロトコル 低速または旧式のモデムとの通信に使用する通信プロトコルを選択します。
	*LS0	Bell 103
	*LS1	ITU-T V.21 (国際規格)
	*LS2	Bell 103 または ITU-T V.21 (自動判定)
*MM		変調モード
	*MM0	V.34 自動変調
	*MM1	V.21
	*MM2	Bell 103
	*MM4	V.22/Bell 212
	*MM5	V.22bis
	*MM6	V.23
	*MM10	V.32 のみ
	*MM11	V.32 bis
	*MM12	V.34 のみ
	*MM13	K56flex� Only
	*MM14	K56flex� Auto-modulation
	*MM15	V.90 のみ
	*MM16	V.90 自動


AT+ (プラス) コマンド

SM 56 モデムは、次の AT+ コマンド オプションに対応しています。

A\ および +++ 以外の AT および AT& コマンドは、すべて "AT (または at)" という文字で開始します。下線はデフォルト設定を示します。

AT コマンドは次の文字で始まります。

•	"+D" で開始するコマンドは、データ圧縮を制御します。

•	"+F" で開始するコマンドは、ファクシミリ アプリケーションの操作を制御します。

•	"+V" で開始するコマンドは、スピーカーホン アプリケーションの操作を制御します。

これらのコマンドは、主にソフトウェア アプリケーションで使用します。

コマンド	オプション	説明
+A8E		V.8 の設定
	+A8 は a、b、c、d
	a オプション :	V.8 発信交渉のオプションを指定します。
	0	無効
	1	コンピュータ制御で行います。
	6	+A8x の指示付きコンピュータ制御で行います。
	b オプション :	V.8 応答交渉のオプションを指定します。
	0	無効
	1	コンピュータ制御で行います。
	5	+A8x の指示付きコンピュータ制御で行います。
	c オプション :	V.8 CI Signal Call Function Octet オプションを指定します。
	00h ～ FFh、デフォルトは値 00h
	d オプション :	V.8 制御のオプションを指定します。
	0	無効
	1	有効、モデムで制御
	2	有効、コンピュータで制御
+A8T		V.8bis 信号とメッセージの制御
	+A8T は a,、b、c、d、e、f
	a オプション :	V.8bis 送信信号を指定します。
	0	なし
	1	MRe を開始
	2	MRd を開始
	3	Cre を開始、低出力
	4	Cre を開始、高出力
	5	Crd を開始
	6	Esi を開始
	7	MRd に応答、低出力
	8	MRd に応答、高出力
	9	CRd に応答
	10	ESr に応答
	b オプション :	V.8bis 送信メッセージ 1 を指定します。
		16 進オクテットのコード文字列
	c オプション :	V.8bis 送信メッセージ 2 を指定します。
		16 進オクテットのコード文字列
	d オプション :	V.8bis 信号の検出を指定します。
	0	発信側の V.8bis 信号を検出します。
	1	応答側の V.8bis 信号を検出します。
	2	両方の V.8bis 信号を検出します。
	e オプション :	V.8bis メッセージの検出を指定します。
	0	検出
	1	検出なし
	f オプション :	V.8bis メッセージの遅延時間を指定します。
	0	信号送信とメッセージの間を遅延しません。
	1	信号送信とメッセージの間を 1.5 秒間遅延します。
+DR		データ圧縮 (DC) レポート
	+DR=0	無効
	+DR=1	有効
+DS		データ圧縮の制御
	+DS は p、q、r、s
	p オプション :	圧縮のオン/オフ方向を指定します。
	0	圧縮なし
	1	Tx 方向のみ圧縮
	2	Rx 方向のみ圧縮
	3	両方向、全方向を許可
	q オプション :	交渉を指定します。
	0	[Direction] オプションで V.42bis が交渉しない場合は接続解除 しません。
	1	[Direction] オプションで V.42bis が交渉しない場合は接続解除 します。
	r オプション :	ディクショナリの最大サイズを指定します。
	512 ～ 65535	デフォルト値は 2048 です。
	s オプション :	文字列の最大サイズを指定します。
	6 ～ 250	デフォルト値は 32 です。
+EB		ブレーク処理の制御
	+EB=p、q、r
	p オプション :	ブレークの選択を指定します。
	0	ブレークを無視します。
	1	非促進、非ブレーク
	2	促進、非ブレーク
	3	促進、ブレーク
	q オプション :	ブレーク時間の制御を指定します。
	0	V.42 L-SIGNAL 送信ではブレーク時間が示されません。
	1	V.42 L-SIGNAL 送信ではブレーク時間が示されます。
	r オプション :	デフォルトのブレーク時間を指定します。
	0	ブレークはコンピュータに送信されません。
	1 ～ 254、デフォルト値は 100です。	ブレーク時間は 0.01 秒単位です。
+ER		エラー制御レポート
	+ER=a
	a オプション :	モデムのエラー制御レポートの活動を指定します。
	0	無効
	1	有効モデムは、接続メッセージを発行する前に次のいずれかの メッセージを発行し、交渉するエラー訂正プロトコルを指定します。 +ER:NONE +ER:LAPM +ER:ALT
+ES		エラー訂正 (EC) の制御
	+ES = p、q、r
	p オプション :	発信側モデムのエラー訂正要求モードを指定します。
	0	直接モード
	1	標準モード
	2	LAP-M のみ
	3	LAP-M または MNP
	4	MNP のみ
	6	接続が確立された時に Sync Access モデムを開始します。
	q オプション :	応答側モデムのフォールバック エラー訂正モードを指定します。
	0	EC 任意、標準モードにフォールバック
	1	EC 任意、直接モードにフォールバック
	2	EC 必須 (LAP-M または MNP)
	3	EC 必須 (LAP-M のみ)
	4	EC 必須 (MNP のみ)
	r オプション :	発信側モデムのフォールバック エラー訂正要求モードを指定します。
	0	直接モード
	1	標準モード
	2	EC 任意、標準モードにフォールバック
	3	EC 任意、直接モードにフォールバック
	4	EC 必須 (LAP-M または MNP)
	5	EC 必須 (LAP-M のみ)
	6	EC 必須 (MNP のみ)
	8	接続時に同期アクセス モードを開始します。
+ESA		同期アクセス モードの設定
	+ESA = a、b、c、d、e、f
	a オプション :	透過サブモード時の非活動を指定します。
	0	非活動時にコンピュータにより 8 ビット SYN シークエンスが送信されます。同期化シークエンスはコンピュータに検索されません。
	b オプション :	フレーム時の非活動サブモードを指定します。
	0	非活動時にコンピュータにより HDLC フラグが送信されます。
	c オプション :	フレーム サブモードでのアンダーラン/オーバーランを指定します。
	0	フレーム中でアンダーランのときにコンピュータにより中止の信号を送信します。
	1	フレーム中でアンダーランの時にコンピュータによりフラグの信号が送信され、モデムにアンダーラン/オーバーランを通知します。
	d  オプション	半二重制御を指定します。使用不可能
	e  オプション	巡回応答コード (CRC) の種類を指定します。
	0	無効 CRC を作成しません。また、確認も行いません。
	1	フレーム サブモードで、コンピュータが送信方向でコンピュータにより 16 ビット CRC が生成され、モデムにより受信方向で 16 ビット CRC が作成されます。
	f オプション :	Non-Return to Zero (NRZI) オプションを指定します。
	0	NRZI 符号化/復号化は無効です。
+ETBM		バッファ遅延の接続解除の制御
	+ETBM = p、q、r
	p オプション :	送信待ちデータのバッファ遅延の接続解除を指定します。
	0	バッファのデータを放棄して接続解除します。
	1	全データを配信するまで送信を試みてから接続解除します。タイマーを無視します。
	2	全データを配信するかタイマーが切れるまで送信を試みます。
	q オプション :	受信待ちデータのバッファ遅延の接続解除を指定します。
	0	バッファのデータを放棄して接続解除します。
	1	全データを配信するまで送信を試みてから接続解除します。タイマーを無視します。
	2	全データを配信するかタイマーが切れるまで送信を試みます。
	r オプション : 1 ～ 255、デフォルト値は 0 です。	バッファ遅延の接続解除のタイマーを 1 秒単位で指定します。
+FCLASS		Fax/Modem モード
	+FCLASS=0	Modem モード
	+FCLASS=1	ファクシミリ クラス 1
	+FCLASS=8	ボイス モード (Data/Fax および Data/Fax/TAM モデムでは使用できません)
+FLO		ファクシミリ フロー制御
	+FLO=0	なし
	+FLO=1	XON/XOFF
	+FLO=2	RTS/CTS
+FMI?		製造元 ID のレポート
+FMM?		モデム ID のレポート
+FMR?		改訂レベルのレポート
+FRH		高レベルのデータ リンク制御 (HDLC) の受信モード ファクシミリに対するモードおよび送信/受信レートを設定します。
	+FRH=3	300 bps で V.21
	+FRH=24	2.4 Kbps で V.27ter
	+FRH=48	4,8 Kbps で V.27ter
	+FRH=72	7,2 Kbps で V.27ter
	+FRH=73	長いトレーニング時間での 7.2 KBPS で V.27ter
	+FRH=74	短いトレーニング時間での 7.2 KBPS で V.27ter
	+FRH=96	9.6 Kbps で V.29
	+FRH=97	長いトレーニング時間での 9.6 Kbps で V.17
	+FRH=98	短いトレーニング時間での 9.6 Kbps で V.17
	+FRH=121	長いトレーニング時間での 12,0 Kbps で V.17
	+FRH=122	短いトレーニング時間での 12,0 Kbps で V.17
	+FRH=145	長いトレーニング時間での 14,4 Kbps で V.17
	+FRH=146	短いトレーニング時間での 14,4 Kbps で V.17
+FRM	+FRM	返信モード ファクシミリを受信する変調モードを設定します。
	+FRMm	モード m を使用します。+FRH については、上記を参照してください。
+FRS		無音の待機時間
	+FRSn	(n*10) ミリ秒待機、n は 0 ～ 255 です。
+FTH	+FTH	高レベルのデータ リンク制御 (HDLC) の送信モード
	+FTHmode	モード mode; を使用します。+FRH については、上記を参照してください。
+FTM	+FTM	送信モード ファクシミリを送信する変調モードを設定します。
	+FTMmode	モード mode; を使用します。+FRH については、上記を参照してください。
+FTS		送信の一時休止
	+FTSn	(n*10) ミリ秒間送信を一時停止 (n は 0 ～ 255 です)
+GCAP		レポート機能
	+GCAP	モデム表示機能
+GCI		モデムのインストールを行う国
	+GCI=a	モデムをインストールした国を設定します。
	00	日本
	04	ドイツ
	07	アルゼンチン
	09	オーストラリア
	0A	オーストリア
	0F	ベルギー
	16	ブラジル
	20	カナダ
	26	中国
	27	コロンビア
	2E	チェコ共和国
	31	デンマーク
	3C	フィンランド
	3D	フランス
	42	ドイツ
	50	香港
	57	アイルランド
	58	イスラエル
	59	イタリア
	5E	ヨルダン
	61	韓国
	6C	マレーシア
	7B	オランダ
	82	ノルウェー
	8B	ポルトガル
	8C	シンガポール
	9F	南アフリカ
	A0	スペイン
	A5	スウェーデン
	A6	スイス
	A9	タイ
	AE	トルコ
	B4	イギリス
	B5	アメリカ
	BB	ベネズエラ
	BC	ベトナム
+GMI		製造元 ID の要求
	+GMI?	モデムの製造元の情報を表示します。
+GMM		モデム ID の要求
	+GMM?	モデムのモデル情報を表示します。
+GMR		ソフトウェアの改訂番号を要求します。
	+GMR?	モデム ソフトウェアの改訂番号を表示します。
+IFC		フロー制御
	+IFC = p、q
	p オプション :	コンピュータからモデムへデータを送信するフロー制御の方法を指定します (ダウンストリーム)。
	0	なし
	1	XON/XOFF フロー制御、パススルーなし
	2	RTS フロー制御
	3	XON/XOFF フロー制御、パススルーあり
	q オプション :	モデムからコンピュータへデータを送信するフロー制御の方法を指定します (アップストリーム)。
	0	なし
	1	XON/XOFF フロー制御、パススルーなし
	2	CTS フロー制御
+ILRR		コンピュータのローカル レートに関するレポート
	+ILRR=0	無効
	+ILRR=1	有効
+ITF		送信フロー制御のしきい値 (V.80)
	+ITF=a,、b
	a オプション :	モデムが送信フロー制御をオフにするしきい値をオクテットで指定します。
	0 ～ 2047 デフォルト値は 255 です。
	b オプション :	モデムが送信フロー制御をオンにするしきい値をオクテットで指定します。
	0 ～ 2047 デフォルト値は 255 です。
+MR		変調モードのレポート
	+MR=0	無効
	+MR=1	有効
+MS		変調の制御
	+MS = p、q、r、,s、t、u
	p オプション :	変調モードの指定
	V21	V.21
	V22	V.22
	V22B	V.22bis
	V23C	V.23c
	V32	V.32
	V32B	V.32bis
	V34	V.34
	K56FLEX	K56flex�
	V90	V.90
	q オプション :	自動モードのオプションを指定します。
	0	無効
	1	有効
	r オプション :	Tx 方向の最低のデータ レートを指定します。
	0	指定された変調モードの最低レート (300 bps) を使用します。
	300 ～ 33600	bps
	s オプション :	Tx 方向の最高データ レートを指定します。
	0	指定した変調モードの最高レートを使用します。
	300 ～ 33600	bps
	t オプション :	Rx 方向の最低データ レートを指定します。
	0	指定した変調モードの最低レートを使用します。
	300 ～ 60000	bps
	u  オプション :	Tx 方向の最低データ レートを指定します。
	0	指定した変調モードの最高レートを使用します。
	300 ～ 60000	bps
+VCID		発信者 ID の制御
		このオプションは、発信者 ID の機能がサポートされている場合にのみ有効です。Data/Fax モデムではこのオプションをサポートしていません。
	+VCID=0	無効
	+VCID=1	有効
	+VCID=?	発信者 ID の状態を表示する (0 または 1 を返す)。
+VDR		呼び出し音の区別の制御およびレポート
		このオプションは、発信者 ID の機能がサポートされている場合にのみ有効です。Data/Fax モデムではこのオプションをサポートしていません。
	+VDR=m、n	注意 :呼び出し音の区別が有効な場合、モデムによってレポートされる最初の呼び出し音が正しくない場合があります。
	m  オプション :	制御の指定
	0	無効
	1	有効
	n オプション :	レポートの指定
	0	DROFF/DRON レポートの生成、呼び出し音なし
	1 ～ 255	DROFF/DRON を生成し、n/10 秒間の遅延後に呼び出し音を生成します。
+VEM Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	イベントのレポートとマスクの制御
		ビットマップのイベント制御マスクです。「イベント レポート ワード」を参照してください。
+VGR Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	取得の受信
	0	自動取得の制御
	1 ～ 255	128 により名目値を示す相対範囲
+VGT Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	送信の音量
	1 ～ 255	128 により名目値を示す相対範囲
+VIP Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	ボイス パラメータの初期化
		スピーカーホンのパラメータを出荷時のデフォルト オプションに設定します。
+VLS Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	アナログの送信元および送信先を選択します。
	0	DCE (モデム) オンフック
	1	DCE オフフック、DCE は Telco に接続されます。
	8	DCE オンフック、DCE はスピーカーに接続されます。
	9	スピーカーホンでミュートが有効です。
	11	DCE オンフック、DCE はマイクに接続されます。
	13	DCE オフフック、DCE は Telco、スピーカー、およびマイク (スピーカーホン) に接続されます。
+VNH Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	自動ハングアップの制御
	+VNH=0	自動ハングアップの保持
	+VNH=1	DCE が開始する自動ハングアップを無効にします。
	+VNH=2	すべての自動ハングアップを無効にします。
+VPR Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	ボイス DTE-DCE レート
	+VPR=0	自動ボー
+VRA Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	呼び出し音の返信停止タイマー 呼び出し音の返信が検出された n/10 秒後にほかの呼び出し音が検出されない場合、リモート デバイスがコールに応答したように処理します。
	+VRA=n	呼び出し音の返信が検出されない場合、n/10 秒後に、リモート デバイスがコールに応答したものと認識されます。n は 0 ～ 255 です。
		呼び出し音の返信なし
	+VRN=n	n/10 秒後に、呼び出し音の返信が発生しなかったように処理します。n は 0 ～ 255 です。
+VRX Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	ボイス受信モード コールが録音されていることを示す、スピーカーホン送受信の両側に聞こえるビープ音を、モデムで周期的に発生させるかどうかを指定します。 注意 : ラインに録音後、またはラインでメッセージを再生後に、 スピーカーホンの状態をリセットする必要はありません。 ボーレートは、[StartPlay] および [StartRecord] コマンドの前には設定されません。また、[StopPlay] および [StopRecord] コマンドの後にはリセットされません。
	+VRX または +VRX=0	録音中に周期的な DCE トーンを発生させます。
	+VRX=1	録音中に周期的な DCE トーンを発生させません。
+VSD Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	リモート無音検出プロパティ
	+VSD = m、n	留守番電話モードで使用されます。リモート デバイスが電話を切ったかどうかを判断するための音量と間隔のしきい値を指定します。
	m  オプション :	無音の検出レベルを指定します。
	0	現在の +VSM 値を使用します。現在の +VSM 値が 0 の場合は 128 を使用します。
	127	低しきい値 (最も感度が高い)
	128	中しきい値
	129	高しきい値 (最も感度が低い)
	n オプション :	無音検出の間隔を指定します。
	0	無効
	1 ～ 255	n/10 秒間の無音状態を検出します。n は 0 ～ 255 です。
	60	デフォルト値は 6 秒です。
+VSM Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	スピーチ圧縮プロパティ
	+VSM=m、n,、p、q	スピーカーホンの圧縮パラメータを指定します。
	m  オプション :	圧縮方法を指定します。
	128	PCM
	129	ADPCM
	n オプション	圧縮するかどうかを判断するためのサンプル レートを指定します。
	8000	8000 Hz
	p オプション :	パラメータ p では圧縮および無音時間を指定します。これらのパラメータはリリース 1.0 には適用されません。空白のままにするか、値 0 を入力できます。
	0	無効
	q オプション :	パラメータ q では圧縮および無音時間を指定します。これらのパラメータはリリース 1.0 には適用されません。空白のままにするか、値 0 を入力できます。
	0	無効
+VTD Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	DTMF トーンの持続時間
	+VTDn	n/100 単位のトーンを生成します。n は 0 ～ 255 で、デフォルト値は 100 です。
+VTS Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	DTMF トーン生成プロパティ
		+VTS では、オプションをコンマで区切るほか、次の方法で複数のオプションを指定することができます。次のように、大かっこ ({}) または角かっこ ([]) を使用します。
	D	デフォルト持続時間の DTMF トーンを生成します。
	{t,n}	t は DTMF トーンを指定します。t は 0 ～ 9 です。
		n は n/100 秒単位でトーンの持続時間を指定します。n は 1 ～ 500 です。
	[f,g,n]	f および g は、範囲 n 内で f Hz および g Hz の トーンの組み合わせを指定します。
		n/100 秒単位でトーンの組み合わせの持続時間を指定します。n は 1 ～ 500 です。
	例	AT+VTS=4,{},[1000,1300,50],8,{*,5},[,,100],5
		この例では、次のシークエンスを指定します。 1. +VTD に保存されている時間だけ DTMF 4 を再生します。 2. +VTD に保存されている時間だけ無音時間を再生します。 3. 1000 Hz および 1300 Hz のトーンの組み合わせを 500 ミリ秒間だけ再生します。 4. +VTD に保存されている時間だけ DTMF を再生します。 5. 50 ミリ秒間だけ DTMF * を再生します。 6. 1 秒間だけ無音を再生します。 7. +VTD に保存されている時間だけ DTMF 5 を再生します。
+VTX Data/Fax/Speakerphone モデムのみ	ボイス送信モードへの切り替え
		注意 : ラインに録音後、またはラインでメッセージを再生後に、 スピーカーホンの状態をリセットする必要はありません。 ボーレートは、[StartPlay] および [StartRecord] コマンドの前には設定されません。また、[StopPlay] および [StopRecord] コマンドの後にはリセットされません。


ATS (S 登録) コマンド

SM56 モデムは、次の ATS コマンド オプションに対応しています。

A\ および +++ 以外の AT および AT& コマンドは、すべて "AT (または at)" という文字で開始します。下線はデフォルト設定を示します。

S 登録	オプション	説明
S0		呼び出し回数による自動応答
	S0=0	無効
	S0=n	呼び出し回数 n で応答します。n は 0 ～ 255 です。
S1		呼び出し音のカウント
	S1=n	着信コールの呼び出し回数をカウントします。モデムを自動応答に設定した場合 (S0 を 0 以外のオプションに設定した場合) は、S1 が S0 のときにモデムがコールに応答します。
S2		エスケープ文字の選択
	S2=n	ASCII 文字をエスケープとして指定します。n は 0 ～ 255 で、 デフォルト値は 43 (+) です。
S3		キャリッジ リターン文字の選択
	S3=n	ASCII 文字をキャリッジ リターンとして指定します。n は 0 ～ 127 で、デフォルト値は 13 (CR) です。
S4		改行文字の選択
	S4=n	ASCII 文字を改行文字として指定します。n は 0 ～ 127 で、 デフォルト値は 10 (LF) です。
S5		バックスペース文字の選択
	S5=n	ASCII 文字をバックスペースとして指定します。n は 0 ～ 127 で、デフォルト値は 8 (BS) です。
S6		ブラインド ダイヤル
	S6=n	ダイヤルする前に、モデムをオフフックにして n 秒間待機します (n は 0 ～ 255 です)。注意 : ATX2 または ATX4 オプションが有効な場合は S6 値が無視されます。 デフォルト値は 2 です。
S7		コール タイムアウト
	S7=n	ダイヤル前に n 秒間だけ一時休止します。n は 0 ～ 255 で、 デフォルト値は 60 です。
S8		一時休止
	S8=n	ダイヤル文字列内のダイヤル修飾子に対して n 秒間だけ一時停止します。n は 0 ～ 255 です。デフォルト値は 2 です。
S10		DCD 損失時の接続解除
	S10=n	DCD 信号が確認できなくなってから n 秒間後に接続解除します。n は 0.1 秒単位で、0 ～ 255 です。 デフォルト値は 14 です。
S11		トーンの持続時間
	S11=n	DTMF トーンが作成されたときのトーンの持続時間を 0.001 秒単位で指定します。n は 60 ～ 255 で、デフォルト値は 72です。
S12		エスケープ コードの保護時間
	S12=n	モデムがエスケープ コマンドを認知し、コマンド モードに切り替えるために、エスケープ コード (+++) の前または後に間隔を 0.02 秒単位で指定します。 S12 が 0 の場合、エスケープ シークエンスに切り替える速度は関係ありません。デフォルト値は 50 です。
S18		テスト タイマー
	S18=n	テストを実行する持続時間を指定します。n は 0 ～ 255 で、 デフォルト値は 0 です。


イベント レポート ワード

AT+VEM コマンドでは、レポートするイベントを設定できます。このリストは、次のビットで構成されるワードとして符号化されています。

注意 : すべてのイベントはデフォルトで有効になっています。また、これらのイベントは下線のビット番号で示されています。

ビット位置の 1 は、イベントをレポートすることを示します。

ビット位置の 0 は、イベントをレポートしないことを示します。

ビット	信号
0	発信者 ID (電話会社でサポートされている場合のみ有効です。Data/Fax モデムではサポートされていません。)
1
2	呼び出し音の区別 (電話会社でサポートされている場合のみ有効です)
3	RING (呼び出し音)
4	DTMF の検出
5	バッファ オーバーランの受信
6	ファクシミリ コール
7	データ コール
8
9	推定されたハングアップ (無音) のタイムアウト
10	推定されたメッセージ終了 (沈黙) のタイムアウト
11
12
13
14
15
16
17
18	呼び出し音の返信
19	BUSY (通話中)
20	発信音
21
22
23	再生バッファのアンダーラン
24
25	ファクシミリまたはデータの応答モデムを検出します。
26
27	ボイス検出
28
29
30
31
32

右 (ビット 0) から左 (ビット 32) の順にビットを示します。

空白の項目はサポートされていないイベントを示します。


トラブルシューティング

コールの発着信またはデータの転送時に問題が発生し、通信アプリケーションに問題の原因がない場合は、以下のリストに示す問題および対策について確認してください。

問題 :	対策 :
モデムが COM 5 以上のポートにインストールされている。 通信アプリケーションに よっては、COM 5 以上のポートと通信できない。	COM 5 以上のポートにインストールされている場合、次の手順で COM 4 以下のポートにモデムをインストールします。 1. SM56 コントロール パネル ([スタート] -> [設定] -> [コントロール  パネル] を選択して、[SM56 Modem] アイコンをダブルクリック) を開きます。 2. [Advanced] タブをクリックします。 3. 目的の COM ポートのラジオボタンをクリックします。使用できない COM ポートは淡色表示されていて、選択できません。
Windows 95/98 の DOS ボックス アプリケーションとモデムを併用できない。	デフォルトでは、SM56 モデムのインストール後に、DOS ボックスへのサポートが無効になります。DOS ボックスを有効にするには、SM56 コントロール パネル アプリケーションの [Advanced] タブを使用します ([スタート] -> [設定] -> [コントロール パネル] を選択して、[SM56 Modem] アイコンをダブルクリック)。DOS ボックスのチェック ボックスがオンになっている場合、DOS ボックスのサポートは有効になっています。チェック ボックスがオフの場合はクリックしてオンにし、SM56 コントロール パネル アプリケーションを終了して、コンピュータを再起動します。 [Enable DOS Box] がオンであるにもかかわらず DOS ボックスが動作しない場合は、次の手順を実行してください。 1. [コントロール パネル] を開きます。 2. [システム] アイコンをダブルクリックします。 3. [モデム] を展開します。 4. Motorola SM56 モデムをダブルクリックします。 5. [モデム] タブを選択します。COM ポートの番号を記録します。 6. [リソース] タブを選択します。リストに表示された IRQ 番号を記録します。 7. DOS サポートを正常に機能させるために、SM56 モデムをこの  COM ポート番号に対する標準の IRQ には割り当てないでください。 8. [自動設定] チェック ボックスをオフにします。 [割り込み要求] ラベルをダブルクリックして、IRQ をほかのデバイスと競合しない番号に変更します。(空いている IRQ がない場合は、1 つを解放するか、ほかのデバイスの IRQ レベルを非標準 IRQ に解放します。)
発信音が聞こえない。	1. 電話ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。 2. 電話回線ケーブルをコンピュータから外し、電話から壁の差し込み口に直接差し込みます。発信音を確認します。発信音が聞こえない場合は、電話回線またはシステムに問題がある可能性があります。電話サービスの会社にお問い合わせください。
モデムから他のモデムへの接続を完了できない。	1. モデムで正しい番号をダイヤルしていることを確認します。また、市外局番が必要な場合、正しい番号を指定していることを確認します。 2. リモート モデムがローカルのモデムと通信するように正しく設定されているかどうかを確認します。
着信コールにモデムが応答しない。	1. 自動応答パラメータが ATS0 を使用する、有効なオプションに設定されていることを確認します (ATS0 が 1 の場合は 1 回目の呼び出し音に、ATS0 が 2 の場合は 2 回目の呼び出し音に応答します。3 以降も同様に動作します。)。 2. モデムが応答する前に、ファクシミリや留守番電話などの他のデバイスが応答していないことを確認します。
送信中にモデムが切断される。	1. 電話ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。 2. 通話中の待機が無効になっていることを確認します。ほとんどの場合、*70 または #70 のキーを押して通話中の待機を無効にできます。正しいキーの組み合わせについては、ご利用の電話会社にお問い合わせ ください。通話中の待機を受信すると、ビープ音によりコールが中断される場合あります。
データが転送されない、または受信に時間がかかる。	1. もう一度ダイヤルします。電話回線が不調な場合があります。 2. ほかの ISP 番号を試してください。サーバーが混雑している場合があります。 3. ISP に問い合わせて、サーバーに関する問題の有無またはデータ送信が遅れる原因を確認してください。
コンピュータの実行速度が通常より遅い。	使用していないアプリケーションをすべて閉じます。
トーンによって起動するアプリケーションを呼び出すとき、トーンの選択を正常に入力できない。	音声メールの保管場所や銀行口座にアクセスする場合など、リモート システムにダイヤルする際にプッシュホンのキーを押して選択を行う際、モデムが送信するトーンの持続時間を長くすると、リモート システムで検出しやすく なります。DTMF トーンの持続時間を調節するには、AT+VTDn コマンドを 使用します。n は、トーンの持続時間を指定します。
ATコマンドにモデムが応答しない。	1. モデムの COM ポートと同じ COM ポートを使用するように、通信ソフト ウェアが設定されていることを確認します。 2. AT&F を入力して、モデムのパラメータをデフォルト値にリセットし、カスタムのオプションを再入力します。 3. ビルド 50 以降のバージョンのモデム ソフトウェアでは、AT&T1 が ローカル アナログ ループバック (LAL) ハードウェア テストを実行する前に、S46 を 23 に登録設定する必要があります。
モデムはコマンドに応答しているが、端末にコマンドが表示されない。	ATE1 を入力してエコー オプションが有効になっていることを確認します。
新しい周辺機器を設置後、モデムが動作しなくなった。	1. Windows デスクトップのタスク バーで [スタート] を選択します。 2. [ヘルプ] を選択します。[トピックの検索 Windows のヘルプ] ウィンドウが表示されます。 3. [目次] タブをクリックします。 4. [ハードウェアの競合に関する問題] をクリックします。 5. トラブルシューティングの対処法が表示されるので、適切な手順に従って操作します。
PC のサウンド システム  (Data/Fax/Speaker モデム、電話モデム) から雑音が聞こえる。	1. スピーカーの位置をマイクから 3 フィート (約 1 メートル) 以上離します。 2. スピーカーをマイクの方向に向けないようにします。 3. スピーカーの音量を下げます。 4. マイクから 12 インチ (約 30 cm) 以上離れて話します。そのほかの雑音を抑えます。 5. 問題が解消されない場合は、ボリュームのコントロール パネルでマイクのブーストをオフにします。
モデムを接続したら、意味不明の文字が表示される。	1. [コントロール パネル] を開きます。[モデム] アイコンをダブルクリックします。 2. [Motorola SM56 Modem] を選択します。 3. [Properties] を選択します。 4. [Connect] を選択します。 5. [Advanced] タブを選択します。 6. [Use Error Control-Required to Connect] ボックスをクリック します。
モデムが接続できずに  [Error Control] オプションが選択される。	配線状態に対してモデムの接続レートが高すぎる可能性があります。 1. AT%B コマンドを使用して、SM56 が接続する最高レートを制限します (AT コマンドのリストは、この文書の AT コマンドのセクションを参照してください)。 2. 問題が解決するまで、AT コマンドを使って接続レートを下げます。AT コマンドを追加する方法については次を参照してください。
AT コマンドを追加する方法

1.	[コントロール パネル] を開きます。

2.	[モデム] アイコンをダブルクリックします。

3.	[Motorola SM56 Modem] を選択します。

4.	[Properties] を選択します。

5.	[Connect] を選択します。

6.	[Advanced] タブをクリックします。

7.	[Extra Settings] ボックスでコマンドを必要に応じて追加します。AT プリフィックスは [Extra Settings] ボックスに入力できますが、必須ではありません。


接続解除の原因およびコード

モデムが電話回線から解除されると、解除の理由を示すメッセージが生成され、保存されます。最後に解除されたコールの解除原因を示すメッセージを表示するには、通信アプリケーションで ATI5 コマンドを発行します。次のメッセージのいずれかが表示されます。

接続解除の原因を示すメッセージ
英語 :
なし
DTR DROP (DTR ドロップ)
ATH RECEIVED (ATH 受信済み)
REMOTE DISCONNECT (リモート解除)
OFF-LINE TEST (オフライン テスト)
TRAINING FAILURE (トレーニング失敗)
EC LOCAL REQUEST (EC ローカル要求)
ALREADY CONNECTED (接続済み)
DIAL ABORTED (ダイヤル中止)
BUSY TONE DETECTED (検出された通話中トーン)
NO DIALTONE (発信音なし)
DIAL ABORTED - INCOMING CALL (ダイヤル中止 - 着信コール)
IMPROPER DTR STATE (不適切な DTR 状態)
PHONE NUMBER BLACKLISTED (注意を要する電話番号)
RETRAIN THRESHOLD (しきい値の再トレーニング)
SEMICOLON DETECTED (検出されたセミコロン)
ABT TIMEOUT - NO RINGBACK (ABT タイムアウト - 呼び出し音の返信なし)
ABT TIMEOUT - RING BACK RECEIVED (ABT タイムアウト - 呼び出し音の返信)
ABT TIMEOUT - NO CALL PROGRESSABT (タイムアウト - コール処理なし)
ABT TIMEOUT - NO ANSWER (ABT タイムアウト - 応答なし)
BUSY AFTER RING BACK (呼び出し音の返信後に通話中)
EC - TRANSMISSION LIMIT (EC - 送信制限)
EC - REMOTE REQUESTED (EC - リモートからの要求)
EC - NO VALID PACKET RECEIVED (EC - 有効なパケットの受信なし)
EC - ESTABLISHMENT ERROR (EC - 接続の確立エラー)
EC - ACCEPTOR TIMEOUT (EC - アクセプタ タイムアウト)
EC - NEGOTIATION FAILURE (EC - 交渉失敗)
EC - PROTOCOL VIOLATION (EC - プロトコル違反)
EC - BAD PARAMETER (EC - 不良パラメータ)
EC - DATA COMPRESSION ERROR (EC - データ圧縮エラー)
FSK RELIABLE INVALID (FSK 信頼可能の無効)
DTE INACTIVITY TIMEOUT (DTE 非活動タイムアウト)
EC REMOTE NO PSTN (EC リモートからの PSTN なし)
RETRAIN TIMEOUT (再トレーニング タイムアウト)
VOICE DISCONNECT - VLS=0 (ボイス接続解除 - VLS=0、Data/Fax/Speakerphone モデムのみ)
VOICE TO FAX/DATA SWITCH (ボイスからファクシミリ/データに切り替え)
UNKNOWN (原因不明)


診断テスト

通信に問題がある場合は、次の簡単なテストを実行してコンピュータでモデムがコマンドに応答するかどうかを判断します。

1.	Windows のタスク バーで [スタート]、[設定]、[コントロール パネル] を順に選択します。

2.	[Modems] アイコンを開きます。

3.	[Diagnostics] タブを選択します。

4.	モデムに関連するポートをハイライトします。

5.	[More Info] を選択します。このテストにより AT コマンドがモデムに送信されます。モデムの応答が表示されます。応答が表示されない場合は、開いているアプリケーションを閉じてコンピュータを再起動します。問題が解消されない場合は、次の LAL テストを実行します。

詳細な情報を得るには、ローカル アナログ ループバック (LAL) を実行します。LAL では、ローカルで接続されたコンピュータとモデムが、エラーのないデータを送受信しているかどうかを確認します。

LAL テストを実行するには、次の手順に従います。

1.	SM56 モデムの配線の入力コネクタから電話回線コネクタを取り外します。

2.	端末エミュレーション モードが備わっている通信アプリケーションを実行します。たとえば、Windows を実行するコンピュータのハイパー ターミナル アプリケーションでは、端末エミュレーション モードを使用できます。

3.	AT&F コマンドを発行し、モデムをデフォルト値に設定します。[OK] が表示されます。

4.	ATS46=23 コマンドを発行します。

5.	AT&T1 コマンドを発行して (入力したとおりに文字が表示されない場合があります)、10 秒間待機します。

6.	キーボードで入力を開始します。入力した文字が表示されます。

7.	「+++」と入力します。[OK] が表示されます。

8.	LAL テストを終了するには、ATH (電話を切る) コマンドを入力します。

入力した文字が正しく表示されない場合は、開いているアプリケーションを閉じてコンピュータを再起動します。問題が解決されない場合は、コンピュータまたはモデムの販売元にお問い合わせください。


モデムの削除
モデムのアンインストール

ここでは、コンピュータからモデムを削除する方法について説明します。この手順は 2 段階に分かれています。

•	モデムのソフトウェアを削除します。

•	モデムのハードウェアを取り外します。

パート 1 : モデム ソフトウェアのアンインストール

削除の第 1 段階では、次の手順を実行します。

手順	操作
1.	[スタート]、[設定]、[コントロール パネル] の順に選択します。
2.	[アプリケーションの追加と削除] を選択します。
3.	[Motorola SM56 Modem Uninstall] を選択します。 [追加と削除] ボタンをクリックします。 プロンプトの指示に従ってコントロール パネルを閉じ、モデム アプレットを削除します。 [Confirm File Deletion] ダイアログ ボックスが表示されます。
4.	[Yes] をクリックします。アンインストール プログラムが起動します。 システムによって、アンインストールが完了したことが通知されます。
5.	[OK] をクリックして [Uninstall] ウィンドウを閉じます。
6.	[アプリケーションの追加と削除] ウィンドウを閉じます。
パート 2 :モデム ハードウェアの取り外し

削除の第 2 段階では、次の手順を実行します。

手順	操作
1.	コンピュータの電源を切ります。 電源からプラグを外します。 警告 コンピュータから内蔵モデムを取り外す場合、電話ケーブルを外し、コンピュータの電源をすべて切ります。モデム カードに触れる前に 3 ～ 4 分待機して熱を冷ましてください。
2.	モデム カードのコネクタから電話ケーブルを外します。
3.	コンピュータのカバーを開けます。 Data/Fax/Speakerphone モデムを使用している場合は、モデムの配線インタフェース カードから 4 ピン オーディオ ケーブルを外します。 下の図のように、モデムの配線インタフェース カードを取り外します。
4.	コンピュータのカバーを閉めます。 コンピュータを電源に接続します。 コンピュータを再起動します。
5.	これでアンインストールが完了しました。
	注意 : 4 ピン オーディオ ケーブルが付属するのは Data/Fax/Speakerphone モデムのみです。
注意 : アンインストールが完了しても、モデムのファイルはハード ディスクに残ります。このコンピュータに SM56 モデム カードを取り付けて起動すると、モデム ソフトウェアが自動的にインストールされます。モデムのインストール手順を繰り返す必要はありません。


V.90 および K56flex

	V 90 および K56flex� 技術により、ユーザーは V.34 モデムの 2 倍の速さ (レート) でインターネットに接続することができます。V.34 では応答パスのレートは 33.6 Kbps までですが、V 90 および K56flex の最高受信レートは 56K です。これは、データがインターネットからクライアント コンピュータに転送される場合が多いインターネット接続に対して適しています。
多くのインターネット サービス プロバイダ (ISP) が ITU V 90 に従って V.90 に移行しているため、V.90 技術を使用することにより、ISP との高い相互運用性を得ることができます。

V.90 の Web サイト (www.v90.com) では、次のような豊富な情報を参照できます。

•	V.90 をサポートするすべての ISP のリスト

•	V.90 の最新情報

•	V.90 に関する技術文書

•	V.90 についてよく寄せられる質問 (FAQ)

V.90 を使用する場合は、 ISP に次の項目を確認してください。

•	目的の ISP が V.90 をサポートしていることを確認します。

•	V.90 接続のダイヤルイン番号を取得します。

注意 :

回線の状態などにより、レートが 56K に達しない場合があります。

モデムが V.90 以外のヘッドエンドに接続してある場合 :

•	ヘッドエンドが K56flex� に準拠している場合、モデムは K56flex� のレートで接続されます。

•	ヘッドエンドが X2� に準拠している場合、モデムは V.34 のレートで接続されます。


二重トーンのマルチ度数

電話システムで使用される、押されたキーと通信する方法です。


ダイヤル文字列

ダイヤル回数およびダイヤル中のモデム動作を指定する、一連の文字列です。

数字および特定の文字によって構成されています。


DCD

データ キャリアを検出する信号です。電話回線で許容可能なキャリア信号を受信した場合、モデムはローカル コンピュータにその信号を表明します。許容可能なキャリア信号が損失した場合、モデムはこの信号の表明を解除します。


DTR

データ端末の準備が完了したことを示す信号です。データを受信する準備が完了したときに、コンピュータがこの信号をモデムに表明します。


CTS

送信をクリアする信号です。コンピュータからデータを受信する準備が完了したときに、モデムがこの信号をローカル コンピュータに表明します。

この信号によって、データをより効果的に送信することができます。


DSR

データ セットの準備が完了したことを示す信号です。データ送信フェーズを入力する準備が完了したときに、モデムがこの信号をコンピュータに表明します。


EC

エラー訂正


DC

データ圧縮


ATH

アテンションを切る信号モデムをオンフックにします。


ABT

応答トーン


IRQ

割込み要求です。コンピュータのプロセッサで行われる通常の処理を一時的に停止して、割り込みハンドラ ルーチンを実行するインプットです。IRQ は、インプットが送信された割り込み要求ラインのすべてを参照します。


DOS ボックス アプリケーションのサポート

SM56 モデムは、Windows 95/98 の DOS ボックスで動作するアプリケーションをサポートしています。デフォルトでは、SM56 モデムのインストール後に、DOS ボックスへのサポートが無効になります。

注意 : SM56 モデムは、Windows NT DOS ボックスのアプリケーションをサポートしていません。

注意 : タスク バー トレイのヘルパー アプリケーションを使用して、SM56 AC-L モデムの DOS ボックス サポートを有効にします。

DOS ボックス サポート (PCI Modem) を有効にするには、次の手順を実行します。

1.	SM56 Modem コントロール パネル アプリケーション ([スタート] -> [設定] -> [コントロール パネル] を選択して、[SM56 Modem ] アイコンをダブルクリック) を開きます。

2.	[Advanced] タブを選択します。

3.	[Enable DOS Box] をクリックします。

4.	SM56 コントロール パネルを終了し、画面の指示に従ってコンピュータを再起動します。

5.	[Motorola SM56] アイコンを開きます。

6.	[General] タブを選択します。

7.	COM ポートの番号を記録します。

8.	プロパティ シートおよびコントロール パネルを閉じます。

DOS ベースのアプリケーションを設定してモデムと通信する場合、COM ポート番号に標準 IRQ と基本 I/O の情報を使用します。標準 IRQ と基本 I/O は次のとおりです。

COM ポート	IRQ	基本 I/O

COM1	4	3F8

COM2	3	2F8

COM3	4	3E8

COM4	3	2E8

DOS ベースのアプリケーションをサポートする場合、モデムでは 2 種類の IRQ を使用します。

•	上記の標準 DOS IRQ

•	モデムのプロパティ シートの [リソース] タブにリスト表示されている IRQ ([コントロールパネル] -> [システム] アイコン -> [デバイス マネージャ] タブを選択)

これらの IRQ が、DOS ベースのアプリケーションのセットアップ時と異なる IRQ に指定されていることを確認します。必要に応じて、SM56 モデムの [リソース] タブの [設定の変更] ボタンを選択して、SM56 の IRQ を変更します。


留守番電話を中断してボイス コールを受信する

注意 : この機能は、Data/Fax/Speakerphone モデムでのみサポートされています。

コンピュータを留守番電話として使用している場合 (応答メッセージの再生中、および受信メッセージの録音中)、受話器またはスピーカーホンに切り替えるには、次の操作を実行します。

受話器で受信する

1.	受話器を取ると電話回線に接続され、応答メッセージまたは電話の相手の声が聞こえます。

2.	コンピュータのボイス通信アプリケーションを使って、[Turn Off Recording] または [Turn Off Answering Machine] を選択します。録音または再生を停止するよう、アプリケーションからモデムに指示が送られます。受話器は電話回線に接続されたままです。

スピーカーホンで受信する

コンピュータのボイス通信アプリケーションを使って、[Answer Call] または [Activate Speakerphone] を選択します。録音または再生を停止してスピーカーホンをアクティブにするよう、アプリケーションからモデムに指示が送られます。


スピーカーホンから受話器にコールを切り替える

注意 : この機能は Data/Fax/Speakerphone モデムでのみサポートされています。

コンピュータを音声コール用のスピーカーホン (着信または発信) に使用している場合、個人用の受話器に切り替えるには、次の操作を実行します。

1.	受話器を取ると電話回線に既に接続していて、通話相手と会話することができます。

2.	コンピュータのボイス通信アプリケーションを使用して、スピーカーホンをオフにします。スピーカーホンを無音状態にして受話器をアクティブにするよう、アプリケーションからモデムに指示が送られます。


受話器からスピーカーホンにコールを切り替える

注意 : この機能は Data/Fax/Speakerphone モデムでのみサポートされています。

受話器を音声コール (着信または発信) 用に使用している場合、スピーカーホンに切り替えるには、次の手順を実行します。

1.	コンピュータのボイス通信アプリケーションを使用して、[Speakerphone] を選択します。スピーカーホンをアクティブにするよう、アプリケーションからモデムに指示が送られます。受話器およびスピーカーホンの両方がアクティブになります。

2.	受話器をハングアップします。


DOS ベースのゲームおよびアプリケーション

モデムを DOS ベースのゲームとその他のアプリケーションで使用できます。これらのアプリケーションのほとんどでは、サポートされていないモデムを、サポートされているモデムのリストに追加することができます。その他のアプリケーションでは、モデムの情報を入力することによって使用することができます。この場合にアプリケーションが必要とする情報には次のようなものがあります。

•	初期化文字列 - モデムを認識可能な状態に設定します。

•	ハングアップ文字列 - 通話を終了します。

•	ダイヤル文字列 - 通話を初期化するようモデムに指示を送ります。

•	応答文字列 - 通話に応答するようモデムに指示を送ります。

•	COM ポート レート - モデムに送られてシリアル化されたデータを送信するレートです。

コマンド文字列

モデムに対して使用可能なコマンド文字列は次のとおりです。

•	初期化 : AT&F

•	エラー訂正およびデータ圧縮を行わないモデムを必要とするゲームを使用する場合の初期化 : ATS46=23  AT&F\N0

•	ハングアップ : ATH0

•	ダイヤル文字列 : ATDT

•	応答文字列 : ATA

•	COM ポート レート : 115,200

重要 : コマンドにはスペースを使用できません。

Windows 95/98 DOS サポートを有効にする方法については、「DOS ボックス アプリケーションのサポート」を参照してください。


モデムの種類を確認する

SM56 モデムには 3 種類があり、それぞれ異なる機能セットをサポートしています。SM56 コントロール パネル アプリケーション ([スタート] -> [設定] -> [コントロール パネル] を選択して、[SM56 Modem] アイコンをダブルクリック) を開き、使用しているモデムを確認できます。アプリケーションのメイン ウィンドウに、インストールしたモデムの製品名が表示されます。次の表から、使用している製品の名前を列 1 で見つけます。列 2 はインストール済みのモデムのリスト、列 3 は各モデムの機能を表示しています。

製品名	モデムの種類	機能

Motorola SM56 PCI Fax Modem	Data/Fax のみ	·	すべてのデータおよびファクシミリのモード
•	留守番電話 (TAM) なし
•	発信者 ID なし
•	呼び出し音の区別なし
•	スピーカーホンなし

Motorola SM56 PCI Voice Modem	Data/Fax/TAM	·	すべてのデータおよびファクシミリのモード
Motorola SM56 AC-L Voice Modem	·	留守番電話 (TAM)
•	発信者 ID
•	呼び出し音の区別
•	スピーカーホンなし

Motorola SM56 PCI Speakerphone	Data/Fax/TAM/	·	すべてのデータおよびファクシミリのモード
Modem	スピーカーホン	·	留守番電話 (TAM)
•	発信者 ID
•	呼び出し音の区別
•	全二重スピーカーホン


AT#UD Unimodem 診断コマンド

Unimodem 診断コマンドは Microsoft によって提供されています。データ セッションの診断におけるモデムの動作を統一します。このコマンドの最新版は、Microsoft の Web サイトで取得できます。

コマンド構文 :	AT#UD

#UD はアクション コマンドです。パラメータは受け取りません。

このコマンドは、本来はコール終了後に使用されますが、コードを設定して、コール前にモデムを応答させ、コール中にモデムの動作を監視することができます。

コマンドの応答 :

このコマンドに応答して、モデムはモデム自身の情報をレポートします。各情報のテキスト行は、1 つまたは複数の key=value の組み合わせを含む、次のような形式になっています。

DIAG <token key = value [[key = value] [key = value]] �>

token は固有の 32 ビット 16 進数 2A4D3263 です。

key は 16 進法の数値で、表 1 の列 1 で説明されています。

value は表 1 の列 2 で定義されています。

注意 : 特別に指定されていない限り、すべての値は 16 進数です。

表 1 - AT#UD 最後のコール状態のレポート形式

キー	値	定義
0	2 桁	診断コマンドの修正番号
1	表 2 を参照	コール セットアップの結果コード
2	表 3 を参照	マルチメディア モード
3	表 4 を参照	DTE-DCE インタフェース モード
4	文字列	V.25ter Annex A と同じ形式で、引用句に囲まれた V.8 CM オクテット文字列
5	文字列	V.25ter Annex A と同じ形式で、引用句に囲まれた V.8 JM オクテット文字列
6 ～ F		コール交渉レポートに予約済み
10	0 ～ 2F	d-Bm (0 ～ 43) における受信信号の出力レベル
11	0 ～ 1F	d-Bm (0 ～ 17) における送信信号の出力レベル
12	0 ～ 64	d-Bm (10 ～ 90) における予測される雑音レベル
13	0 ～ FF	標準化された平均 2 乗エラー、100 (0x64) = 記号の最小間隔
14	0 ～ 3F	dB 単位におけるニア エコーの損失
15	0 ～ 3F	dB 単位におけるファー エコーの損失
16	0 ～ 3F	ミリ秒単位におけるファー エコーの遅延
17	0 ～ FFF	ミリ秒単位における往復遅延
18	表 5 を参照	V.34 INFO ビット マップ
19 ～ 1F		変調セットアップおよびトレーニング レポートに予約済み
20	表 6 を参照	返信キャリアの交渉結果
21	表 6 を参照	受信キャリアの交渉結果
22	0 ～ 1F40	記号/秒 単位における送信キャリアの記号レート (0 ～ 8000)
23	0 ～ 1F40	記号/秒 単位における受信キャリアの記号レート (0 ～ 8000)
24	0 ～ FA0	Hz 単位における送信キャリアの記号度数 (0 ～ 4000)
25	0 ～ FA0	Hz 単位における受信キャリアの記号度数 (0 ～ 4000)
26	0 ～ FA00	ビット/秒単位における初期送信キャリアのデータ レート (0 ～ 64000)
27	0 ～ FA00	ビット/秒単位における初期受信キャリアのデータ レート (0 ～ 64000)
28 ～ 2F		予約済み
30	0 ～ FF	一時的なキャリア損失のイベント回数
31	0 ～ FF	キャリア レート再交渉のイベント回数
32	0 ～ FF	キャリア再トレーニングの要求
33	0 ～ FF	キャリア再トレーニングの要求許可
34	0 ～ FA00	ビット/秒単位における最終送信キャリア データ レート
35	0 ～ FA00	ビット/秒単位における最終受信キャリア データ レート
36 ～ 3F		予約済み
40	表 7 を参照	プロトコル交渉結果
41	0 ～ 400	バイト単位におけるエラー制御のフレームサイズ
42	0 ～ FF	送信におけるエラー制御のリンク タイムアウト
43	0 ～ FF	エラー制御リンクの NAK 受信
44	表 8 を参照	圧縮の交渉結果
45	0 ～ 800	バイト単位における圧縮のサイズ
46 ～ 4F		予約済み
50	0 ～ 2	送信フロー制御 :0 はオフ、1 は DC1/DC3、2 は V.24 ckt 106/133
51	0 ～ 2	受信フロー制御 :0 はオフ、1 は DC1/DC3、2 は V.24 ckt 106/133
52	0 ～ FFFFFFFF	DTE から送信された送信文字
53	0 ～ FFFFFFFF	DTE から送信された受信文字
54	0 ～ FFFF	送信文字の損失 (DTE からのデータ オーバーラン エラー)
55	0 ～ FFFF	受信文字の損失 (DTE からのデータ オーバーラン エラー)
56	0 ～ FFFFFFFF	エラー制御プロトコルが実行している場合、I-フレーム回数を送信
57	0 ～ FFFFFFFF	エラー制御プロトコルが実行している場合の受信 I フレーム回数
58	0 ～ FFFF	エラー制御プロトコルが実行している場合、I フレーム エラー回数を送信
59	0 ～ FFFF	エラー制御プロトコルが実行している場合の受信 I フレーム エラー回数
5A ～ 5F		予約済み
60	表 9 を参照	終了の原因
62 ～ 7F		この仕様の新しいバージョンに予約済み
80 ～ FF		製造元のプロパティ キーに予約済み
表 2 - コール セットアップの結果コード

コード	定義
0	前のコールなし (前のコールから、モデムのログがクリアされた)
1	発信音の検出なし
2	再オーダーの信号を検出、ネットワークが混雑しています。
3	通話中の信号を検出
4	認識可能な信号の検出なし (信号なし、または認識可能な信号なし)
5	* ボイス モードで動作中 (+FCLASS=8.0 など) のボイス モデム (V.253  など) の場合、ボイスを検出
6	テキスト形式の電話信号を検出 (V.18 を参照)
7	データ応答の信号を検出 (V.25 ANS、V.8 ANSam など)
8	データ コールの信号を検出 (V.25 CT, V.8 CI など)
9	ファクシミリ応答の信号を検出 (T.30 CED、DIS など)
A	ファクシミリ コールの信号を検出 (T.30 CNG など)
B	V.8bis 信号を検出
C ～ F	予約済み
表 3 - マルチメディア モード

コード	定義
0	データのみ
1	ファクシミリのみ
2	* ボイス モードがサポートされている場合 (V.253、IS-101 など) はボイスのみ
3	VoiceView�
4	ASVD、V.61
5	ASVD、"V.34Q"
6	DSVD、Multi-Tech
7	DSVD、1.2
8	DSVD、V.70
9	ビデオテレフォニー、H.324
A	その他の V.80 コール
B ～ F	予約済み
表 4 - DTE-DCE モード

コード	定義
0	非同期データ
1	V.80 透過的同期モード
2	V.80 フレーム同期モード
3 ～ F	予約済み
表 5 - V.34 INFO ビット レポート (V.34 または V.90 のコールにのみ適用)

ビット	ソース ビット	定義
31 ～ 30	INFO0 ビット 20; 0
20 ～ 29	INFOc ビット 79 ～ 88
16 ～ 19	INFOc ビット 26 ～ 29、35 ～ 38、44 ～ 47、53 ～ 56、62 ～ 65、または 71 ～ 74	選択された記号レートにより選択された、強調済みのフィールド
12 ～ 15	INFOa ビット 26 ～ 29
10 ～ 11	MP ビット 50; 0
0 ～ 9	INFOa ビット 40 ～ 49
表 6 - 3.7.2/V.58 からの gstnModulationSchemeActive

値	説明
0	V.17 (G3 ファクシミリ コール)
1	V.21
2	V.22
3	V.22bis
4	V.23 一定キャリア (1200/75)
5	V.23 切り替えキャリア (半二重)
6	V.26bis
7	V.26ter
8	V.27ter (G3 ファクシミリ コール)
9	V.29 HD (G3 ファクシミリ コール)
A	V.32 (V.32bis との区別が困難)
B	V.32bis
C	V.34
D	V.34 HD (G3 ファクシミリ コール)
E	V.90 発行 1 (非対称)
F	V.90 発行 2 (対称)
E ～ 7F	予約済み (V.58)
80	X2�
81	K56FLEX�
82	V.FC
83	V.32terbo
84	Bell 212A (モデムが B212A をサポートしている場合)
85	Bell 103 (モデムが B103 をサポートしている場合)
80 ～ FF	mfgs に予約済み
表 7 - 3.5.2/V.58 からの errorControl Active

値	説明
0	無効/なし
1	V.42 LAPM
2	V.42 代替プロトコル (MNP�)
3 ～ 7F	予約済み (V.58)
80	MNP10�
81	ECP� Enhanced Cellular Protocol
82	ETC� Enhanced Throughput Cellular
82 ～ FF	mfgs に予約済み
表 8 - 3.2.2/V.58 からの compressionActive

値	説明
0	なし
1	V.42bis
2 ～ 7F	予約済み (V.58)
80	MNP5�
81 ～ FF	mfgs に予約済み
表 9 - 3.6.4/V.58-1994 からの callCleared コード

DCE がオンフックになり、前に存在したネットワーク接続がクリアされたことを示します。これらの値は 16 進数です。

値	説明	メモ
0	CauseUnidentified	コール セットアップの問題
1	前のコールなし	V.58 以外
2	コールの処理中	V.58 以外
3	コール待機の信号を検出	モデムが検出可能な場合のみ、V.58 以外
4	遅延	値 2A と同じ、CallAttemptsLimitExceeded
A	NMSinitiatedDialCall	-- ネットワーク管理システム
B	NMSinitiatedLeasedLineRestoral
C	NMSinitiatedRedial
D	NMSinitiatedDialDisconnect
14	PowerLoss	DCE
15	EquipmentFailure
16	FrontPanelDisconnectRequested	このコントロールを持つフロント パネルが存在する場合
17	FrontPanelLeasedLineRestoral
18	AutomaticLeasedLineRestoral
19	InactivityTimerExpired
1E	cct116RestoralRequest	DTE インタフェース
1F	cct108isOffInhibitsDial
20	cct108turnedOff	&D2 のハングアップ
28	NoNumberProvided	国の規定により禁止されている場合もあります。
29	BlacklistedNumber
2A	CallAttemptsLimitExceeded	"遅延" と同様、ETS 300 001 を参照
2B	ExtensionPhoneOffHook	内線の検出がサポートされている場合
2C	CallSetupFailTimerExpired	S7 タイムアウト
2D	IncomingCallDetected	ダイヤル コマンドの送信中に着信コールがある場合
2E	LoopCurrentInterrupted
2F	NoDialTone
30	VoiceDetected
31	ReorderTone
32	SitTone
33	EngagedTone
34	LongSpaceDisconnect	長い期間モデム プログラムを中止する場合
3C	CarrierLost	信号の変換
3D	TrainingFailed
3E	NoModulationinCommon
3F	RetrainFailed
40	RetrainAttemptCountExceeded
41	GstnCleardownReceived
42	FaxDetected
46	InTestMode	テスト
47	IntrusiveSelfTestInitiated
50	AnyKeyAbort	コールの制御
51	DteHangupCommand	前のコールを終了する際に ATH が使用された場合
52	DteResetCommand	前のコールを終了する際に ATZ が使用された場合
5A	FrameReject	エラー制御
5B	NoErrorControlEstablished	エラー制御が要求されました。
5C	ProtocolViolation
5D	n400exceeded
5E	NegotiationFailed
5F	DisconnectFrameReceived
60	SabmeFrameReceived
64	LossOfSynchronization	データ圧縮
モデムの応答および使用法の例

表 I-1 - コール中のエラーおよびレート再トレーニングを含む、すべてのデータ コール

モデムの応答回線	説明
DIAG <2A4D3263 0=10>	バージョンは 1.0 です。
DIAG <2A4D3263 1=06 2=0 3=0>	データ応答信号を検出、データのみ、文字非同期
DIAG <2A4D3263 5="C14513902A" 6="A145"	V.8 コール メニューは、次の項目を示します。 V.8 結合メニューは、次の項目を示します。
DIAG <2A4D3263 10=1F 11=0C 12=52>	受信レベルは -31dbm、送信レベルは -12dbm、および雑音レベルは -82dbm
DIAG <2A4D3263 14=03 15=05 16=10>	ミリ秒単位におけるファー エンド エコーの遅延、dB 単位におけるファー エンド エコーの損失、ニア エンド エコーの損失は 16 dB
DIAG <2A4D3263 20=C 22=780 24=0C80 26=79E0>	送信側 : V.34 トレーニングの完了、V.34 キャリア度数は 1920、V.34 記号レートは 3200、初回の送信レートは 31200 ビット/秒
DIAG <2A4D3263 21=D 25=1F40 27=DAC0>	受信側 : V.90 トレーニングの完了、V.90 記号レートは 8000、初回の受信レートは 56000 ビット/秒
DIAG <2A4D3263 30=00 31=03 32=01 33=01>	キャリア損失イベントなし、3 キャリア レートの交渉を試行、1 キャリア再トレーニングを要求、1 キャリア 再トレーニングを許可
DIAG <2A4D3263 34=7080 35=CB20>	送信の最終レートは 28800 ビット/秒、受信の最終 レートは 52000 ビット/秒
DIAG <2A4D3263 40=1 41=100>	LAPM 交渉の完了、フレーム サイズは 256
DIAG <2A4D3263 42=0 43=0>	エラー制御タイムアウトまたはリンク NAK なし
DIAG <2A4D3263 44=1 45=400>	V.42bis データ圧縮を使用、ディクショナリ サイズは 1024
DIAG <2A4D3263 50=2 51=2>	ハードウェアの送受信フローの制御
DIAG <2A4D3263 52=343CC 54=0>	213964 DTE 文字を送信、アンダーランなし
DIAG <2A4D3263 53=7230E6 55=47>	受信した 7483622 DTE 文字のうち、データのオーバーランを受信するため、71 文字が損失
DIAG <2A4D3263 56=29D 58=0001>	送信した 597 (10 進法) フレームのうち、1 フレームがエラー
DIAG <2A4D3263 58=2A4B 59=0004>	受信した 10827 (10 進法) フレームのうち、4 フレームがエラー
DIAG <2A4D3263 60=51>	ローカルのコンピュータによるハングアップ


このボタンをクリックして選択を行います。


このボタンをクリックして選択を行います。


このフィールドにデータを入力します。


このボタンをクリックして選択を行います。


リストからアイテムを選択します。


目的のオプションを選択します。


目的のオプションを選択します。


目的のオプションを選択します。


目的のオプションを選択します。


ここでは、このモデム ソフトウェアのインストールを行う国または地域を選択できます。

リストからアイテムを選択します。


このボタンをクリックして選択を行います。


ここでは、モデムのコントロール パネル アプリケーションのバージョン情報が表示されます。

[OK] を選択してこのウィンドウを閉じます。