Copyright: T0068-02A. C.A -B060. Current for Rel. 3.0.  ㎝otorola ING, Inc. 1998, 1999
Citation: ㎝otorola ING, Inc. 1998, 1999


单击此按钮进行选择。


单击此按钮进行选择。


在此字段中进行输入。


单击此按钮进行选择。


从列表中选择一个条目。


选择首选项。


选择首选项。


选择首选项。


选择首选项。


在此区域中您可以为调制解调器的软件安装选择一个国家或地区。

从列表中选择一个条目。


单击此按钮进行选择。


在此区域中显示调制解调器“控制面板”应用程序的版本信息。

选择“确定”，关闭此窗口。


简介

感谢您使用 SM56 调制解调器。该款调制解调器支持 V.90 和 K56flex(TM) 连接，为您的个人计算机和一个远程地点之间提供高速通信。您可以：

•	对高速 Internet 访问，在 V.90 或 K56flex(TM) 模式下以高达 56.0 Kbps 的速度接收数据。

•	使用您的计算机发送和接收传真，速度可达 14.4Kbps

•	象使用一部视频电话一样使用您的计算机，打出和接收视频电话呼叫。

•	象使用一部电话应答设备
（对数据/传真调制解调器不适用。）一样使用您的计算机

•	象使用一部免提式电话一样使用您的计算机，打出和接收话音呼叫
（仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器。）

我的调制解调器型号是什么？

主要功能

该款调制解调器：
• 支持 V.90 56K 标准，以达到最大 ISP 互动操作性
• 支持 K56flex(TM) 技术，以最高的 Internet 下载速度分享 ISP 的速度
• 支持一个 V.80 接口到 H.234 - 顺从性视频电话应用程序
• 支持 V.34、V.32bis、V.32、V.23、V.22bis、V.22、V.21、贝尔 212A 和贝尔 103 调制标准
• 支持一级传真纠错模式
• 支持 V.17、V.21、V.29、V.27ter 第三组传真模式
• 支持 V.42、LAP-M、MNP2-4 纠错协议
• 支持 V.42bis 和 MNP5 数据压缩协议
• 支持 300bps 到 115.2Kbps DTE 速率

该款 SM56 在设计伊始即蕴含简便升级的构想。您可以通过简单的 Internet 下载即可完成调制解调器软件升级，并继续保持特性和所支持的通信速率的高速转换。在大多数情况下，更新硬件完全没有必要。如需更多信息，请与您的调制解调器供应商联系。


技术支持

如需要电话技术支持，请与您的个人计算机或调制解调器直接供应商联系。

如果您还未查询故障查找部分，请先行查询。


电话连接器

大多数调制解调器有两个 RJ-11 电话连接器，线路 [image] 和电话 [image] 。

安装调制解调器，需用一根电话线将电话输出口和线路连接器连接起来。

将电话机与电话连接器相连的另一个选项功能是，即使计算机没有被启动，被连接的电话仍可正常工作。注意：在免提式电话、数据和传真模式下，调制解调器可能与手持式电话机切断连接。


控制面板应用程序
控制面板应用程序（PCI 调制解调器）

与 PCI 调制解调器同时提供的还有控制面板应用程序，它允许您安装调制解调器选项，查看调制解调器状态和访问帮助主题。

访问调制解调器控制面板步骤：

1.	在台式机上选择开始；然后选择设置；再选择控制面板。

2.	双击摩托罗拉 SM56 调制解调器 图标。“控制面板”即被启动。


帮助者应用程序（AC-L 调制解调器）

与 AC-L 调制解调器同时提供的还有 Windows 任务条栏应用程序，它允许您安装调制解调器选项，查看调制解调器状态和访问帮助主题。

访问帮助者的步骤：

•	在任务条栏中双击 AC-L 帮助者图标。帮助者应用程序即出现并被启动。


安装或重新安装调制解调器

该 SM56 调制解调器已经预装到您的计算机上，但您也能重新安装该产品。

注意

一台计算机上只可使用一个调制解调器。

要求

该款调制解调器运行在一台个人计算机上要满足以下要求：

•	Windows 95、Windows 98、或 Windows NT 4.0（或最新版）操作系统

•	任何下列处理器/高速缓存配置：

- 150 MHz Pentium(R)或更快的 CPU（200 MHz，建议为 V.90 操作）

- 233 MHz AMD K6(R)或更快的 CPU 与 256K L2 高速缓存

- 266 MHz Cyrix(R)MII 或更快的 CPU 与 256K L2 高速缓存

- 266 MHz Intel(R)Celeron 或更快的 CPU

•	8 MB 硬盘空间

•	为 Windows 95 或 Windows 98 提供 16 MB RAM

•	为 Windows NT 提供 32 MB RAM（注意：Windows NT 调制解调器软件与为 Windows 95 和 Windows 98 提供的调制解调器软件不同）

•	SM56 调制解调器需要：

- 一个空闲的 32-位 PCI 插槽或一个 AC-Link 插槽（用于 SM56 AC-L）

- 一个可用的 IRQ：3 到 15 用于 PCI 调制解调器

•	为数据/传真/免提式电话Determining_Your_Modem_Type和数据/传真/TAMDetermining_Your_Modem_Type调制解调器，一个兼容的声卡

安装调制解调器

第一部分：硬件安装

按以下指令安装调制解调器：

步骤	阶段
1.	打印帮助文件，您可以从硬件拷贝上得到引证。
2.	关闭计算机。拔下电源线。
3.	打开计算机，将调制解调器插入一个 PCI 或 AC-Link 插槽中。
4.	如果使用数据/传真/免提式电话调制解调器：用声音子系统接口电缆将调制解调器卡的 4 脚连接器与声音子系统的接口连接器相连，它可提供模拟话筒和扬声器 I/O。 引脚分配如下（脚 1 在最右边）： 引脚 信号 导线颜色 1 接地 无导线 2 话筒输入 红色 3 接地 黑色 4 扬声器输出 白色
5.	用电话线将调制解调器与一个模拟电话线插口连接起来。
6.	打开计算机。
第二部分：软件安装

注意：对于不同版本的操作系统和不同的服务压缩包，安装向导可能会稍有不同。

Windows 95/98 安装

安装好 SM56 调制解调器后的第一次启动 Windows，Windows 配置管理器会检测到新硬件，为它分配资源，并将显示一个请求调制解调器软件驱动程序的窗口。这表明配置管理器正在查找信息（INF）文件，其中包含以下有关调制解调器的信息，

•	设备类型（调制解调器）

•	设备驱动程序信息（控制调制解调器的驱动程序名称）

•	AT 命令/响应集

按以下指令在 Windows 95/98 中安装软件：

1.	响应请求窗口。选择由硬件制造商提供的磁盘驱动程序（或从磁盘安装，取决于 OS 的版本）并浏览 SM56 驱动程序放置的路径。Windows 会找到磁盘中的信息，并把设备识别为 SM56 调制解调器。然后将安装磁盘中的文件复制到计算机中。

2.	安装程序将显示一个消息框，报告无法定位文件....如果发生这种情况，请浏览并重新指向 SM56 驱动程序文件放置的位置。然后，单击确定。安装完毕。

3.	在数据/传真/TAM 和数据/传真/免提式电话调制解调器中，当调制解调器安装完成后会发现其他的设备。Windows 将通知您发现一个用于调制解调器串行波形设备并提示需要一个波形设备驱动程序。重新指向 SM56 驱动程序的位置并单击确定。

安装好这两个设备后，SM56 调制解调器安装程序就会启动。

调制解调器安装程序在安装过程中不会提示用户输入。默认国家代码为 USA，默认的联机帮助（用户指南）语言为本地英语。

如果您希望更改这些设置和/或 COM 端口选项，可使用 SM56 控制面板应用程序（开始->设置->控制面板，然后双击摩托罗拉 SM56 调制解调器图标）或在安装完成或双击 SM56 AC-L 帮助者图标。

对于数据/传真/免提式电话调制解调器，麦克风和扬声器增益选择也可以通过“控制面板”应用程序完成（在高级选项卡下）。

SM56 安装完毕后，DOS 框支持被禁用。安装完成后，您必须通过 SM56 “控制面板”应用程序中的高级选项卡来启用它。请确保已选中 DOS 框复选框。如果没有，请单击选中它，然后退出 SM56 控制面板应用程序并重新启动计算机。您必须重新启动计算机以完成 DOS 框启用。

Windows NT 4.0 安装

重点 -- 用于 Windows NT 4.0 的 SM56 软件仅有数据/传真。

Windows NT 4.0 不完全支持即插即用（PnP）。因此，在计算机中安装好调制解调器并重新启动后，操作系统将不会自动认出现有的硬件。您必须按以下指令手动安装调制解调器：

第一步 - 为调制解调器安装一个 COM 端口

首先您必须按以下指令为调制解调器安装一个 COM 端口：

1.	打开 Windows NT 控制面板。

2.	双击端口图标。端口窗口会打开。

3.	选择添加。

4.	选择一个没有被安装的 COM 端口号（范围最好在 1-4 之间），并按以下指令为它分配标准资源：

COM 端口	IO 地址	IRQ
1	3F8	4
2	2F8	3
3	3E8	4
4	2E8	3
5.	选择完成后单击确定。

6.	系统将提示您重新启动计算机，但是请不要这样做。选择不立即重新启动。

7.	关闭端口窗口。

第二步 - 安装 SM56 调制解调器软件

1.	打开 Windows NT 控制面板。

2.	在添加/删除上选择摩托罗拉 SM56 调制解调器安装或摩托罗拉 SM56 AC-L 并单击“添加/删除”。

3.	单击“不要检测我的调制解调器；我将从列表中选择”复选框。然后单击下一步。

4.	单击从磁盘安装 按钮。

5.	浏览 Windows NT SM56 调制解调器安装软件。单击 misgmodm.inf 以突出显示它。然后单击打开，再单击确定。

6.	从列表中选择摩托罗拉 SM56 调制解调器。单击下一步。

7.	单击在上面步骤 1 中选择的端口号以突出显示它，将其作为调制解调器的 COM 端口。然后单击下一步。向导现在将复制所有必需的文件，并在您的 PC 中安装调制解调器驱动程序。

8.	完成后，请重新启动 PC，以激活 COM 端口和 SM56 调制解调器设备。您现在可以使用调制解调器了。


软件更新

您可以使您的软件升级到更高的速度并具有更新的性能。在大多数情况下不需要新的硬件。

为 Windows 95/98 升级调制解调器软件

按以下指令将调制解调器升级到一个更新的版本。

1.	从您的直接调制解调器或计算机供应商那里获得最新的软件版本。

2.	运行 sm56set.exe 并按照升级向导提示执行。升级实用工具将会把原来的调制解调器版本备份到一个文件夹中，如果是 Win 9x，该文件夹的名称是 Windows\Motorola\Motbak95，如果是 Win NT，该文件夹的名称则是 Windows\Motorola\MotbakNT 。它还将保存当前调制解调器的 COM 端口和 IRQ 资源，以便所有通讯应用程序可以继续正确运行。

从一个失败的 Windows 95/98 升级中恢复

在升级后，如果新的启动程序出现问题，您可以按以下指令恢复原来的软件安装。执行以下所有步骤。

1.	打开“控制面板”。选择添加/删除程序。

2.	从列表中选择摩托罗拉 SM56 调制解调器卸载或摩托罗拉 SM56 AC-L 调制解调器卸载，并单击添加/删除。

3.	打开 windows\inf\other 文件夹。删除列出的所有摩托罗拉的 INF 文件。

4.	重新启动计算机。

5.	重新启动后，从 \Windows\Motorola下的备份文件夹中重新安装 SM56 调制解调器。这将重新安装原来的调制解调器版本。

为 Windows NT 4.0 升级调制解调器软件

从您的直接调制解调器或计算机供应商那里获得最新的驱动程序。

完全卸载当前的 SM56 调制解调器软件（按以上所述进行卸载并删除 \WindowsNT\INF\other 下的所有摩托罗拉 SM56 INF 文件）。

重新启动计算机，然后使用升级过的驱动程序（包括 COM 端口安装）执行一个完整的 SM56 调制解调器的 Windows NT 软件安装。


操作系统升级

该款调制解调器是预装的，它与安装在您的计算机上的操作系统一同工作。如果您想改变您的操作系统（例如：从 Windows 95 到 Windows NT，或者相反）就需要新的调制解调器软件。

为不同的操作系统升级您的调制解调器步骤：

1.	从您的个人计算机或直接调制解调器供应商处获得合适的调制解调器软件。

2.	对现有的调制解调器执行一个完全的 SM56 卸载程序。

3.	执行操作系统升级。

4.	安装新的调制解调器软件。

从 Windows 95 升级到：

Windows 98

SM56 Windows 95 软件可以在 Windows 98 下运行。这意味着您可以直接升级到 Windows 98 而不用改变 SM56 调制解调器软件。

Windows NT

SM56 Windows 95/98 调制解调器软件不能在 Windows NT 下运行。升级后，即安装好新的 NT 操作系统后，安装 SM56 Windows NT 软件。


应用程序兼容性

该款调制解调器支持通信应用程序运行于：

•	Windows 95 或 Windows 98 下

•	Windows NT 4.0 及其以上版本

•	Windows 95/98 DOS 框中


一级传真服务

该 SM56 调制解调器支持被定义为 EIA/TIA-578-A 规格的第三组一级传真服务。通过传真软件，您能使您的计算机和调制解调器收发传真。如果传真服务有问题，请您参考 AT+ 命令一节，这一节讲述如何控制传真操作。


主叫用户身份
主叫用户身份（仅适用于美国和加拿大）

注意：该特性在数据/传真调制解调器上不可用。

调制解调器能够检测到由主叫用户服务特性生成的信息，它已被许多电话公司提供。如需更多信息，请您与电话公司联系。

主叫用户身份将电话号码、日期和时间在第一声和第二声振铃之间通过电话线传输。在一些地方，像主叫用户姓名等更多的信息亦可通过增强型主叫用户身份提供。

调制解调器可传输主叫用户数据到通信应用程序。您也可配置该应用程序去跟踪或处理数据。

如果您通过电话公司签名到主叫用户身份，而它却不工作，请您参考故障查找部分。

请注意主叫用户可防止主叫用户身份被传输。


区别振铃
区别振铃（仅适用于美国）

注意：该特性在数据/传真调制解调器上不可用。

调制解调器能够检测到由区别振铃服务特性生成的振铃模式，它已被许多电话公司提供。如需更多信息，请您与电话公司联系。

区别振铃将多个电话号码分配到您的电话线上。当被呼叫时，每个号码生成不同的振铃模式。它允许您用一条电话线接收像话音呼入、数据和传真等各式各样的呼入。

调制解调器可传输区别振铃数据到通信应用程序。这样，调制解调器能够发送呼叫到相应的应用程序。例如：当一个主叫方拨打您的传真号码时，调制解调器会启动您的传真机。


电话应答设备方式
电话应答设备（TAM）方式

注意：数据/传真调制解调器不支持 TAM。

您可以像使用应答设备一样使用您的计算机和调制解调器，应答设备软件已与您的计算机捆绑销售。当计算机处于关闭状态时,应答设备功能停止操作。

您可以通过计算机话筒录音（请参考应答设备指令文件），也可以通过计算机扬声器听取录音和留言。

注意：您不能通过任选外部连接的手持式电话机听取应答设备留言。


从远程地点检索应答设备信息

注意：数据/传真调制解调器不支持该特性。

调制解调器从远程地点检测 DTMF（双音多频）音（它产生于当电话上的按键被按住）。如果您的应答设备软件允许远程信息检索，您可以使用调制解调器来完成。

如需有关检索信息的详细资料，请参看您的应答设备软件文件。


拨号改变装置

调制解调器支持下列拨号改变装置符号。改变装置被用于拨号串，以使调制解调器处理以下情况，例如处理用户呼叫卡、被安装于 PBX 系统中接通外线和使用脉冲拨号。

符号；	名称：	并引发调制解调器：
@	静应答	等候一声或几声铃声，然后是 5 秒钟静止；然后着手拨号串
H	断开	断开调制解调器与电话线的连接
K k , <	暂停延迟	暂停；默认时间为 3 秒
P	脉冲拨号	使用脉冲拨号
R	反向	拨号后立刻进入应答模式；当远程调制解调器为只发时使用
T	音频拨号	使用音频拨号
W w	拨号等候	暂停，直到它检测到一个拨号音频
;	命令模式	拨号后使用调制解调器返到命令模式，不打断接通。允许像音频一样的号码传输。
! &	拍击	拍击叉簧。启用 PBX 拨号特性


结果码和连接信息

调制解调器向计算机发出信号指示连接状态。该通信方案利用这个信息跟踪连接进展并实施适当步骤。

信息内容和格式由以下几点决定：

•	“结果码显示”（ATQ）参数选项，可使结果码显示出来

•	“结果码格式”（ATV）参数选项，可决定结果信息格式（长文本信息或短数字码）

•	“呼叫进展报告”（ATXAT_and_AT_Ampersand_Commands）参数选项，决定信息类型显示

•	“连接信息”（AT\V）参数选项，决定连接信息中信息类型显示

“结果码显示”参数必须符合调制解调器生成信息（ATQ＝1）。

以下被发出的数字码或文本信息依照呼叫进展报告（ATX）选择。当连接信息参数（AT\V）被设置为单率（Rate-Only）选项（AT\V0 或 AT\V2）时，将生成下列连接信息。

数字码	文本信息	呼叫进展报告（ATX）选项
0	确定	0，1，2，3 或 4
1	连接 75	0
注意：如果呼叫进展 ＝0 和您接到数字码 1 时，表示仅有一个连接。如果呼叫进展 ＝1，2，3 或 4，而您接到数字码 1 时，表示连接为 75bps。

2	振铃	0，1，2，3 或 4
3	无载波	0，1，2，3 或 4
4	错误	0，1，2，3 或 4
5	连接 1200	1，2，3 或 4
6	无拨号音	2 或 4
7	占线	3 或 4
8	无应答	0，1，2，3 或 4
10	连接 2400	1，2，3 或 4
11	连接 4800	1，2，3 或 4
12	连接 9600	1，2，3 或 4
13	连接 600	1，2，3 或 4
20	连接 300	1，2，3 或 4
22	连接 7200	1，2，3 或 4
23	连接 12000	1，2，3 或 4
24	连接 14400	1，2，3 或 4
25	连接 16800	1，2，3 或 4
26	连接 19200	1，2，3 或 4
27	连接 21600	1，2，3 或 4
28	连接 24000	1，2，3 或 4
29	连接 26400	1，2，3 或 4
30	连接 28800	1，2，3 或 4
31	连接 31200	1，2，3 或 4
32	连接 33600	1，2，3 或 4
34	连接 38400	1，2，3 或 4
35	连接 57600	1，2，3 或 4
36	连接 115200	1，2，3 或 4
37	连接 32000	1，2，3 或 4
38	连接 34000	1，2，3 或 4
39	连接 36000	1，2，3 或 4
40	连接 38000	1，2，3 或 4
41	连接 40000	1，2，3 或 4
42	连接 42000	1，2，3 或 4
44	连接 44000	1，2，3 或 4
46	连接 46000	1，2，3 或 4
48	连接 48000	1，2，3 或 4
50	连接 50000	1，2，3 或 4
52	连接 52000	1，2，3 或 4
54	连接 54000	1，2，3 或 4
56	连接 56000	1，2，3 或 4
58	连接 58000	1，2，3 或 4
60	连接 60000	1，2，3 或 4
61	连接 28000	1，2，3 或 4
62	连接 29333	1，2，3 或 4
63	连接 30666	1，2，3 或 4
64	连接 33333	1，2，3 或 4
65	连接 34666	1，2，3 或 4
66	连接 37333	1，2，3 或 4
67	连接 38666	1，2，3 或 4
68	连接 41333	1，2，3 或 4
69	连接 42666	1，2，3 或 4
70	连接 45333	1，2，3 或 4
71	连接 46666	1，2，3 或 4
72	连接 49333	1，2，3 或 4
73	连接 50666	1，2，3 或 4
74	连接 53333	1，2，3 或 4
75	连接 54666	1，2，3 或 4
速率为比特/秒

“连接信息”也可被配置显示如下信息：

•	调制解调器调制模式

•	连接使用的纠错类型和数据压缩方式

当呼叫进展报告参数（ATX）被设置为非零选项时，连接信息类型可被发出，并基于以下连接信息（AT\V）选项。这些信息中无数字码。

连接信息（AT\V）选择	文本信息
1	连接 rxrate
	连接 rxrate/ec
	连接 rxrate/ec/dc
3	连接 rxrate
	连接 rxrate/ec
	连接 rxrate/ec/dc
4	连接 rxrate/mode
	连接 rxrate/mode/ec
	连接 rxrate/mode/ec/dc
	连接 rxrate/txrate/mode
	连接 rxrate/txrate/mode/ec
	连接 rxrate/txrate/mode/ec/dc
当 rxrate = 接收数据率（以比特/秒表示）

当 txrate = 传输数据率（以比特/秒表示）

当 dc = V42BIS, MNP5 之一

当方式= V34，V32BIS，V32，V23，V22BIS，V21，K56flex(TM)，V.90，B212，B103 之一

当 AT\V 设置为 0 或 1，带调制解调器的计算机通信连接信息显示的速率为 DTE 率。

当 AT\V＝2,3 或 4，带远程调制解调器的调制解调器通信连接信息的速率为 DCE 率。当接收率与传输率不同的时候将产生不对称连接。在这种情况下，接收率被显示出来（如果 AT\V＝4，传输率也被显示）。

举例:

文本信息	含义
连接28800/26400/V34/LAPM/V42BIS	AT\V=4、在 28800 接收率状态调制解调器执行 V.34 连接、26400 传输率使用 LAPM 纠错、V.42 bis 数据压缩
其它连接信息

当可以执行对应选项时，调制解调器生成以下信息。

如果启用此选项	调制解调器生成这些信息：	举例：
+ILRR	+ILRR:<rate>[,<rx_rate>]	+ILRR:19200
+MR	+MCR:<carrier> +MRR:<rate>[,<rx_rate>]	+MCR:V32B +MRR:33600）
	注意：<carrier> 值与  AT+MS 命令第一个参数一样
AT+ER	+ER:NONE +ER:LAPM +ER:ALT
T+DR	+DR:NONE +DR:V42B +DR:V42B RD +DR:V42B TD
其它信息

调制解调器可生成以下信息。

数字码	文本信息	含义
+F4	+FCERROR	无效传真音或数据载波器，调制解调器返回到指令状态。
ERRM=ICLID_202	ERRM=ICLID_202	从电话公司传输主叫用户身份信息被破坏，因此不能提供。


AT 指令：基本
AT 指令 - 基本

AT（注意）指令是您控制和监视调制解调器的手段。具有代表性的是，通信应用程序自动地记录注意指令，而您无需这些指令和它们的选项。

然而，为一种应用程序或优化性能的用户配置调制解调器，可使您自己通过通信应用程序记录指令。在大多数通信应用程序中都有为进入扩展和用户 AT 指令的菜单或选项。请参看您的通信应用程序文件。

您也可以通过简单的终端仿真应用程序直接记录 AT 指令来配置调制解调器。HyperTerminal 就是这样的应用程序，它用 Windows 在计算机上表现。

从终端仿真应用程序上记录 AT 指令，您必须保证调制解调器处于指令模式（检测和回答指令），而非数据模式（传输和接收数据）。从数据模式进入指令模式，键入 +++。不用敲击回车键（ENTER）。

当输入 AT 指令时，需应用如下基本规则：

•	AT 指令可以输入大写、小写或混合文本

•	符号 AT 开始于所有 AT 指令，不包括 A/ 和 +++

•	回车键被指定为 S-寄存器 S3

•	最大指令长度为 64 个字符。

•	您在一行里可输入多于一个 AT 指令，并且可以用开始处的“AT”字符来连接指令。但是，有些指令必须放在行的开始或末尾。


+++（加-加-加）指令

该指令为换码序列，使调制解调器停止传输数据（如果它正在传输）并进入指令模式。

如果用计算机键盘发出此指令，需在您的通信应用程序终端窗口中，键入 ＋ 号 三次。

注意

不要在 +++ 指令后按回车。否则，将取消这个指令。


AT 和 AT&（和号）指令

调制解调器回答 AT 和 AT& 指令选项。

字母 AT（或 at）必须先于所有指令，不包括 A/ 和 +++。厂家默认选项由下划线部分说明。

指令	选项	说明
A	（无）	应答呼入
A/	（无）	重复上一条指令 重新记录上条指令到调制解调器。 （不要按返回；如果按下 /，将立即执行指令。）
D	（无）	拨号 命令调制解调器在 ATD 指令后马上拨电话号码。 举例：ATD5554678。注意：如果在话音模式下使用多 ATD  指令，调制解调器需在拨号音后被强制盲拨号。
E	O0	回应异步（键盘）输入到终端 决定是否将您用键盘打出的字符显示（被回应）到终端仿真窗口（如被开启）或到通信应用程序。
	O1	禁用
	O2	启用
H	O3	挂机
	P	挂机（断开电话线；挂断）
		摘机（连接电话线）
I	Q0	调制解调器请求信息
	Q1	�5600�
	T	�255�
		“确定”
	V0	软件版本
	V1	“确定”
		断开原因
	X0	国家代码
	X1	产品代码
L	X2	扬声器音量 该参数仅用来决定呼叫进展监视器的某些音量，例如拨号、振铃、占线、协商。
	X3	低
	X4	中
	Z	高
M		扬声器控制
	&C0	关闭
	&C1	只在训练中开启
		一直开启
	&D0	拨号中切断；呼叫进展中开启；数据传输中切断
O	&D1	返回到在线模式 该参数决定是否将调制解调器在从换码模式转换到数据模式后，或在拨号串中加入分号后启动重新排序。
	&D2	没有重新排序
	&D3	重新排序
		启动率再协商
	&G0	静止率再协商
P	&G1	脉冲拨号
Q	&G2	结果码显示 调制解调器可以向计算机发出像连接结果或连接失败等结果码和连接信息，建立数据率；建立纠错或数据压缩协议。参考：ATV；AT\V；ATX。
		启用显示
	&In	禁用显示
T	&I99	音频拨号 该指令命令调制解调器使用 DTMF 音频拨号。
V		结果码格式 决定是否由调制解调器向通信应用程序发送短或长的信息，指示连接状态、速率和模式。
	&P0	返回数字码（短的）
	&P1	返回文本（长的）
X	&P2	选择呼叫进展码返回
		无载波；连接。调制解调器报告缺少载波信号；连接成功/失败；调制解调器未等候拨号音拨号
	&R0	无载波；连接；连接 <rate>。调制解调器报告缺少载波信号；连接成功/失败；建立计算机数据率
	&R1	无载波；连接；连接 <rate>；无拨号音。调制解调器报告缺少载波信号；连接成功/失败；建立计算机数据率；缺少拨号音
		无载波；连接；连接 <rate>；忙音。调制解调器告缺少载波信号；连接成功/失败；建立计算机数据率；显示繁忙信号
	&S0	无载波；连接；连接 <rate>；无拨号音；忙音。调制解调器告缺少载波信号；连接成功/失败；建立计算机数据率；缺少拨号声，并显示繁忙信号
Z	&S1	将调制解调器参数复位到默认配置
&C		DCD 控制
	&T0	经常被断开
	&T1	只在数据模式时被声明
&D		DTR 控制 决定调制解调器如何从 DTE 反应 DTR 信号
	&V0	忽略 DTR
		当 DTR 从被声明转移到否定被声明时输入指令模式
		当 DTR 从被声明转移到否定被声明时断开呼叫
		当 DTR 从被声明转移到否定被声明时,将调制解调器参数复位到默认配置
&G		保护音
		关闭
		550 Hz 保护音
		1800 Hz 保护音
&I		拨号 TX 级
		水平 n；n = 0 到 15。默认 = 9
		自动级
&P		脉冲周期 只在调制解调器由脉冲拨号指令时使用
		40/60 断/续比
		33/67 断/续比
		38/62 断/续比
&R		CTS 控制
		一般
		一直开启
&S		DSR 控制
		一直开启
		当调制解调器识别远程时开通
&T		测试
		终端测试
		启动本地模拟环回测试 使用该指令前，请将电话线与调制解调器线输入连接器断开 执行 &T1 前，设置 S-寄存器 46 = 23（ATS46=23）
&V		调制解调器状态
		短报告
	&V1	当前或上次连接报告
	&V2	长报告


AT%（百分比）和 AT\（反斜杠）指令

调制解调器反应以下 AT% 和 AT\ 指令选项。

字母 AT（或 at）必须先于所有指令，不包括 A/ 和 +++。厂家默认选项由下划线部分说明。

指令	选项	说明
%B		最大调制率 当调制解调器连接到数据调制模式为完成 Internet 访问和文档调动时设置它的最大速率
	%B0	调制解调器支持的最大速率
	%B1	300 bps
	%B2	1,2 Kbps
	%B3	2,4 Kbps
	%B4	4,8 Kbps
	%B6	9,6 Kbps
	%B7	7,2 Kbps
	%B8	12,0 Kbps
	%B9	14,4 Kbps
	%B11	16,8 Kbps
	%B12	19,2 Kbps
	%B13	21,6 Kbps
	%B14	24,0 Kbps
	%B15	26,4 Kbps
	%B16	28,8 Kbps
	%B17	31,2 Kbps
	%B18	33,6 Kbps
	%B19	32,0 Kbps
	%B20	34,0 Kbps
	%B21	36,0 Kbps
	%B22	38,0 Kbps
	%B23	40,0 Kbps
	%B24	42,0 Kbps
	%B25	44,0 Kbps
	%B26	46,0 Kbps
	%B27	48,0 Kbps
	%B28	50,0 Kbps
	%B29	52,0 Kbps
	%B30	54,0 Kbps
	%B31	56,0 Kbps
	%B32	58,0 Kbps
	%B33	60.0 Kbps
	%B34	28000 bps
	%B35	29333 bps
	%B36	30666 bps
	%B37	33333 bps
	%B38	34666 bps
	%B39	37333 bps
	%B40	38666 bps
	%B41	41333 bps
	%B42	42666 bps
	%B43	45333 bps
	%B44	46666 bps
	%B45	49333 bps
	%B46	50666 bps
	%B47	53333 bps
	%B48	54666 bps
%C		数据压缩（DC）模式 决定是否让调制解调器实现增加数据率的效益的方式，它是通过减少用于代表数据的比特数实现的
	%C0	禁用压缩
	%C1	启用压缩
%D		断开缓冲延迟 在调制解调器与电话线断开之前控制延迟，待断开请求检测完成后断开
	%D0	禁用延迟
	%Dn	延迟 n 秒（n = 1 到 255）
%L		最小调制速率 当以数据调制模式连接时设置调制解调器使用的最小速率。
	%L0	调制解调器支持的最小速率（300 bps）
	%L1	300 bps
	%L2	1,2 Kbps
	%L3	2,4 Kbps
	%L4	4,8 Kbps
	%L7	7,2 Kbps
	%L6	9,6 Kbps
	%L8	12,0 Kbps
	%L9	14,4 Kbps
	%L11	16,8 Kbps
	%L12	19,2 Kbps
	%L13	21,6 Kbps
	%L14	24,0 Kbps
	%L15	26,4 Kbps
	%L16	28,8 Kbps
	%L17	31,2 Kbps
	%L18	33,6 Kbps
	%L19	32,0 Kbps
	%L20	34,0 Kbps
	%L21	36,0 Kbps
	%L22	38,0 Kbps
	%L23	40,0 Kbps
	%L24	42,0 Kbps
	%L25	44,0 Kbps
	%L26	46,0 Kbps
	%L27	48,0 Kbps
	%L28	50,0 Kbps
	%L29	52,0 Kbps
	%L30	54,0 Kbps
	%L31	56,0 Kbps
	%L32	58,0 Kbps
	%L33	60.0 Kbps
	%L34	28000 bps
	%L35	29333 bps
	%L36	30666 bps
	%L37	33333 bps
	%L38	34666 bps
	%L39	37333 bps
	%L40	38666 bps
	%L41	41333 bps
	%L42	42666 bps
	%L43	60.0 Kbps
	%L44	46666 bps
	%L45	49333 bps
	%L46	50666 bps
	%L47	53333 bps
	%L48	54666 bps
\K		中断处理方式
	\K1	破坏性加速
	\K3	非破坏性加速
	\K5	非破坏性非加速
\N		纠错（EC）模式
	\N0	一般
	\N1	直接
	\N4	只 LAP-M
	\N6	可靠的
	\N7	自动可靠
\Q		DTE 流程控制
	\Q0	禁用
	\Q1	XON/XOFF（软件流程控制）
	\Q3	RTS/CTS（硬件流程控制）
\T		DTE 不活动时断开
	\T0	禁用
	\Tn	计算机不活动 n 分钟后断开；n = 0 到 255
\V		连接信息格式 决定在连接时间内调制解调器生成什么样的信息
	\V0	显示 DTE 率
	\V1	带 EC/DC 信息的 DTE
	\V2	显示 DCE 率
	\V3	带 EC/DC 信息的 DCE
	\V4	带调制和 EC/DC 信息的 DCE


AT*（星号）指令

调制解调器回答下列 AT* 指令选项。

字母 AT（或 at）必须先于所有指令，不包括 A/ 和 +++。厂家默认选项由下划线部分说明。

指令	选项	说明
*DD		拨号等候 当调制解调器处理拨号串时遇到 W 或 w，即指定一个时间间隔来等待
	*DD0	2 秒
	*DD1	3 秒
	*DD2	4 秒
	*DD3	6 秒
	*DD4	12 秒
	*DD5	15 秒
	*DD6	20 秒
	*DD7	30 秒
	*DD8	40 秒
*LS		低速操作协议 当与一个非常慢或老式调制解调器通信时，让您选择一个通信协议。
	*LS0	Bell 103
	*LS1	ITU-T V.21（国际标准）
	*LS2	Bell 103 或 ITU-T V.21（自动决定）
*MM		调制模式
	*MM0	V.34 自动调制
	*MM1	V.21
	*MM2	Bell 103
	*MM4	V.22/Bell 212
	*MM5	V.22bis
	*MM6	V.23
	*MM10	仅 V.32
	*MM11	V.32 bis
	*MM12	仅 V.34
	*MM13	仅 K56flex(TM)
	*MM14	K56flex(TM) 自动调制
	*MM15	仅 V.90
	*MM16	V.90 自动


AT+（加号）指令

调制解调器回答以下 AT+ 指令选项。

字母 AT（或 at）必须先于所有指令，不包括 A/ 和 +++。厂家默认选项由下划线部分说明。

AT 指令开始于：

•	+D 控制数据压缩

•	+F 控制传真应用程序操作

•	+V 控制话音应用程序操作

这些命令被软件应用程序主要使用。

指令	选项	说明
+A8E		V.8 配置
	+A8=a,b,c,d
	a 选项：	a 指定 V.8 原协商选项
	0	禁用
	1	可使用计算机控制 V.8 原协商
	6	可使用计算机控制 V.8 原协商，带 +A8x 指示
	b 选项：	b 指定 V.8 应答协商选项
	0	禁用
	1	可使用计算机控制 V.8 应答协商
	5	可使用计算机控制 V.8 应答协商，带 +A8x 指示
	c 选项：	c 指定 V.8 CI 信号呼叫功能，八位字节选项
	00h - FFh,  默认=00h
	d 选项：	d 指定 V.8 控制选项
	0	禁用
	1	启用，调制解调器控制
	2	启用，计算机控制
+A8T		V.8bis 信号和信息控制
	+A8T=a,b,c,d,e,f
	a 选项：	a 指定 V.8bis 信号到传输
	0	无
	1	发送 MRe
	2	发送 MRd
	3	发送 Cre，低功率
	4	发送 Cre，高功率
	5	发送 Crd
	6	发送 Esi
	7	应答 MRd，低功率
	8	应答 MRd，高功率
	9	应答 CRd
	10	应答 ESr
	b 选项：	c 指定 V.8bis 传送信息 1
		十六进制八位字节编码串
	c 选项：	c 指定 V.8bis 传送信息 2
		十六进制八位字节编码串
	d 选项：	d 指定 V.8bis 信号检测
	0	启用发送 V.8bis 信号检测
	1	启用回答 V.8bis 信号检测
	2	启用 2 个 V.8bis 信号检测
	e 选项：	e 指定 V.8bis 信息检测
	0	禁用检测
	1	启用检测
	f 选项：	f 指定 V.8bis 信息延迟
	0	不能在传送信号和信息间延迟
	1	在传送信号和任何信息间延迟 1.5 秒
+DR		数据压缩（DC）报告
	+DR=0	禁用
	+DR=1	启用
+DS		数据压缩控制
	+DS=p,q,r,s
	p 选项：	p 指定压缩开/关检测
	0	不压缩
	1	只有 Tx 方向
	2	只有 Rx 方向
	3	双向：接收任何方向
	q 选项：	q 指定协商
	0	如果 V.42bis 在每个方向选项上不被协商，则不能断开
	1	如果 V.42bis 在每个方向选项上不被协商，则断开
	r 选项：	r 指定最大字典大小
	512 - 65535	默认=2048
	s 选项：	s 指定最大串大小
	6 - 250	默认=60
+EB		中断处理控制
	+EB=p,q r
	p 选项：	p 指定中断选择
	0	忽略中断
	1	非加速，非破坏
	2	加速，非破坏
	3	加速，破坏
	q 选项：	q 指定中断长度控制
	0	V.42 L- 信号的传送不指示中断长度
	1	V.42L- 信号的传送指示中断长度
	r 选项：	r 指定默认指定长度选项
	0	中断不被传送到计算机
	1 - 254, 默认=100	中断长度，0.01 每秒增量
+ER		错误控制报告
	+ER=a
	a 选项：	a 指定调制解调器错误控制报告活动
	0	禁用
	1	启用：调制解调器将以下信息写入计算机，在它写入一条连接信息之前。信息指定纠错协议协商： +ER:NONE +ER:LAPM +ER:ALT
+ES		纠错（EC）控制
	+ES=p,q r
	p 选项：	p 指定原调制解调器的请求纠错模式
	0	直接模式
	1	一般模式
	2	只 LAP-M
	3	LAP-M 或 MNP
	4	仅 MNP
	6	当连接建立时发送同步访问调制解调器
	q 选项：	q 指定原调制解调器的备份纠错模式
	0	EC 选项，备份到一般模式
	1	EC 选项，备份到直接模式
	2	EC 被请求（LAP-M 或 MNP）
	3	EC 被请求（仅 LAP-M）
	4	EC 被请求（仅 MNP）
	r 选项：	r 指定原调制解调器备份纠错模式
	0	直接模式
	1	一般模式
	2	EC 选项，备份到一般模式
	3	EC 选项，备份到直接模式
	4	EC 被请求（LAP-M 或 MNP）
	5	EC 被请求（仅 LAP-M）
	6	EC 被请求（仅 MNP）
	8	连接时启动同步访问模式
+ESA		同步访问模式配置
	+ESA=a,b,c,d,e,f
	a 选项：	a 指定运输子模式里的空闲
	0	计算机运输空闲的 8 位 SYN 序列。计算机不寻找同步序列
	b 选项：	b 指定帧子模式中的空闲
	0	计算机传送 HDLC 标记符上的空闲
	c 选项：	c 指定帧子模式中的欠载运行和超限运行
	0	计算机在一个帧中的欠载运行上传送异常中止
	1	计算机在一个帧中的欠载运行上传送一个标记符，并通知调制解调器任何欠载运行和超限运行
	d 选项	d 指定半双工控制。现不能使用
	e 选项	e 指定循环反应码（CRC）生成或检验
	0	禁用。没有 CRC 生成或检验
	1	在帧子模式中，计算机在传送方向中生成 16 位 CRC，调制解调器在接收方向上生成 16 位 CRC。
	f 选项：	指定非归零（NRZI）选项
	0	禁用非归零编码和解码
+ETBM		断开缓冲延迟控制
	+ETBM=p,q r
	p 选项：	p 指定在未决定传送数据前断开缓冲延迟
	0	放弃缓冲数据或断开
	1	在所有数据输出后尝试传送，然后断开。忽略定时器。
	2	在所有数据输出后尝试传送或定时器终止。
	q 选项：	q 指定未决定接收数据前断开缓冲延迟
	0	放弃缓冲数据或断开
	1	在所有数据输出后尝试传送，然后断开。忽略定时器。
	2	在所有数据输出后尝试传送或定时器终止。
	r 选项： 1 - 255，默认=0	断开缓冲延迟输出定时器时有 1 秒钟增量
+FCLASS		传真/调制解调器模式
	+FCLASS=0	调制解调器模式
	+FCLASS=1	一级传真
	+FCLASS=8	话音模式（在数据/传真和数据/传真/TAM 调制解调器上不可用。
+FLO		传真流程控制
	+FLO=0	无
	+FLO=1	XON/XOFF
	+FLO=2	RTS/CTS
+FMI?		报告生产商 ID
+FMM?		报告调制解调器 ID
+FMR?		报告修正版级
+FRH		接收高级数据链接控制（HDLC）模式 为传真设置调制解调器和传送/接收率
	+FRH=3	V.21、300 bps
	+FRH=24	V.27ter、2.4 Kbps
	+FRH=48	V.27ter、4.8 Kbps
	+FRH=72	V.27ter、7.2 Kbps
	+FRH=73	V.27ter、7.2 Kbps（带长串时间）
	+FRH=74	V.27ter、7.2 Kbps（带短串时间）
	+FRH=96	V.29、9.6 Kbps
	+FRH=97	V.17、9.6 Kbps（带长串时间）
	+FRH=98	V.17、9.6 Kbps（带短串时间）
	+FRH=121	V.17、12.0 Kbps（带长串时间）
	+FRH=122	V.17、12.0 Kbps（带短串时间）
	+FRH=145	V.17、14.4 Kbps（带长串时间）
	+FRH=146	V.17、14.4 Kbps（带短串时间）
+FRM	+FRM	接收模式 为接收传真设置调制模式
	+FRMm	使用 m 模式；请参看上面 +FRH 模式选项。
+FRS		等候静止
	+FRSn	等候（n*10）ms；n=0 到 255
+FTH	+FTH	传送高级数据链接控制（HDLC）模式
	+FTH 模式	使用模式模式；请参看上面 +FRH 选项。
+FTM	+FTM	传送模式 为传送传真设置调制模式
	+FTM 模式	使用模式模式；请参看上面 +FRH 选项。
+FTS		暂停传送
	+FTSn	暂停传送（n*10）ms；n=0 到 255
+GCAP		报告能力
	+GCAP	显示调制解调器能力
+GCI		安装国别
	+GCI=a	在调制解调器中设置国别
	00	日本
	04	德国
	07	阿根廷
	09	澳大利亚
	0A	奥地利
	0F	比利时
	16	巴西
	20	加拿大
	26	中国
	27	哥伦比亚
	2E	捷克
	31	丹麦
	3C	芬兰
	3D	法国
	42	德国
	50	香港
	57	爱尔兰
	58	以色列
	59	意大利
	5E	约旦
	61	朝鲜
	6C	马来西亚
	7B	荷兰
	82	挪威
	8B	葡萄牙
	8C	新加坡
	9F	南非
	A0	西班牙
	A5	瑞典
	A6	瑞士
	A9	泰国
	AE	土耳其
	B4	英国
	B5	美国
	BB	委内瑞拉
	BC	越南
+GMI		请求生产商 ID
	+GMI?	显示调制解调器生产商信息
+GMM		请求模式 ID
	+GMM?	显示调制解调器模式信息
+GMR		请求软件修正版本号
	+GMR?	显示调制解调器软件修正版本号
+IFC		流程控制
	+IFC=p,q
	p 选项：	p 为数据通过调制解调器（下行）指定计算机流程控制方式
	0	无
	1	XON/XOFF 流程控制，无通过
	2	RTS 流程控制
	3	XON/XOFF 流程控制，通过
	q 选项：	q 为时间通过调制解调器（上行）指定调制解调器流程控制方式
	0	无
	1	XON/XOFF 流程控制，无通过
	2	CTS 流程控制
+ILRR		计算机局部率报告
	+ILRR=0	禁用
	+ILRR=1	启用
+ITF		传送流程控制阈值（V.80）
	+ITF=a,b
	a 选项：	a 在八位比特中指定阈值，使调制解调器关闭传输流程控制
	0-2047 默认=255
	b 选项：	b 在八位比特中指定阈值，使调制解调器打开传输流程控制
	0-2047 默认=255
+MR		调制模式报告
	+MR=0	禁用
	+MR=1	启用
+MS		调制控制
	+MS=p,q,r,s,t,u
	p 选项：	p 指定调制模式
	V21	V.21
	V22	V.22
	V22B	V.22bis
	V23C	V.23c
	V32	V.32
	V32B	V.32bis
	V34	V.34
	K56FLEX	K56flex(TM)
	V90	V.90
	q 选项：	指定自动模式选项
	0	禁用
	1	启用
	R 选项：	指定 Tx 方向最小数据率
	0	使用指定调制模式的最小速率（300 bps）
	300 - 33600	bps
	S 选项：	指定 Tx 方向最大数据率
	0	使用指定调制模式的最大数据率
	300 - 33600	bps
	T 选项：	指定 Rx 方向最小率
	0	使用指定调制模式的最小率
	300 - 60000	bps
	u 选项：	u 指定 Rx 方向最大数据率
	0	使用指定调制模式的最大数据率
	300 - 60000	Bps
+VCID		主叫用户身份控制
		只有其功能被支持，这一选项才有效。数据/传真调制解调器不支持该选项。
	+VCID=0	禁用
	+VCID=1	启用
	+VCID=?	显示主叫用户身份状态（返回 0 或 1）
+VDR		区别振铃控制和报告
		只有其功能被支持，这一选项才有效。数据/传真调制解调器不支持该选项。
	+VDR=m,n	注意：如果区别铃可使用，那么调制解调器第一个报铃也许不正确。
	M 选项：	m 指定控制
	0	禁用
	1	启用
	n 选项：	n 指定报告
	0	产生 DROFF/DRON 报告，无铃
	1-255	产生 DROFF/DRON，延迟 n/10 秒后振铃
+VEM 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	事件报件和掩膜控制
		位图事件控制掩膜。请参看事件报告。
+VGR 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	接收增益
	0	自动增益控制
	1-255	与 128 指示标称值有关的范围。
+VGT 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器Determining_Your_Modem_Type	传送量
	1-255	与 128 指示标称值有关的范围。
+VIP 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	初始化话音参数
		设置话音参数请参看厂家默认选项。
+VLS 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器Determining_Your_Modem_Type	选择模拟源和目的地
	0	DCE（调制解调器），挂断
	1	DCE 摘机，DCE 与 Telco 相连
	8	DCE 挂断，DCE 与扬声器相连
	9	可使用静音的扬声电话
	11	DCE 挂断，DCE 与麦克风连接
	13	DCE 摘机，DCE 与 Telco、扬声器、麦克风（免提电话）相连
+VNH 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	自动挂断控制
	+VNH=0	保留自动挂断
	+VNH=1	DCE 不能提示自动挂断
	+VNH=2	不能使用所有自动挂断
+VPR 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	语音 DTE-DCE 率
	+VPR=0	自动波特
+VRA 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	回铃离开定时器 如果回铃检测完成后，在 n/10 秒里没有再检测到回铃，即可像远程设备应答呼叫一样操作。
	+VRA=n	如果没有接收到回铃，在 n/10 秒后，假定远程设备已经应答了呼叫；n＝0-255
		无回铃
	+VRN=n	n/10 秒后，按无回铃操作；n=0-255
+VRX 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	话音接收模式 决定调制解调器是否生成周期呼叫，让使用免提电话的双方都可听到，提示通话已被录音。  注意：在录音或播放信息后，没有必要复位免提电话。在开始播放和开始录音指令前，波特率不被设置。在开始播放和开始录音指令后，波特率不被复位。
	+VRX 或 +VRX=0	当录音时，生成周期 DCE 音
	+VRX=1	录音时没有周期 DCE 音产生
+VSD 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	远程静检测属性
	+VSD=m,n	用于应答设备模式。指定量和通话限度，决定远程设备是否已挂断。
	m 选项：	m 指定静检测级
	0	使用电流当前 +VSM 值；或，如果当前 +VSM 值是 0，使用 128。
	127	低限度（最灵敏）
	128	中限度
	129	高限度（最不灵敏）
	n 选项：	n 指定静检测通话
	0	禁用
	1-255	检测 n/10 秒静寂；n＝0－255
	60	默认 =6 秒
+VSM 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	语言压缩属性
	+VSM=m,n,p,q	指定话音压缩参数
	m 选项：	m 指定压缩方式
	128	PCM
	129	ADPCM
	n 选项	N 指定抽样率决定是否予以压缩
	8000	8000 Hz
	p 选项：	参数 p 指定压缩和扩展寂静时间。这些参数不能在 1.0 版中执行。您可以空出它们，或填上 0。
	0	禁用
	q 选项：	参数 q 指定压缩和扩展寂静时间。这些参数不能在 1.0 版中执行。您可以空出它们，或填上 0。
	0	禁用
+VTD 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	DTMF 音时长
	+VTDn	一般音为 n/100 秒；n = 0-255。默认=100。
+VTS 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	DTMF 音一般属性
		+VTS 可接受被逗号和以下任何类型分离的多项选项。使用所示矩形和旋转支架。
	D	生成默认 DTMF 音，默认时长
	{t,n}	t 指定 DTMF 音；t = 0-9
		n 指定音时长 n/100 秒；n = 1－500
	[f,g,n]	f 和 g 指定音线对,在范围 n 中的 f Hz 和 g Hz
		n 指定音线对时长 n/100 秒；n =1-500
	举例:	AT+VTS=4,{},[1000,1300,50],8,{*,5},[,,100],5
		这个例子指定如下顺序： 1. 播放 DTMF 4，时长存储于 +VTD 内 2. 播放寂静，时长存储于 +VTD 内 3. 播放音线对为 1000Hz 和 1300Hz 500 ms 4. 播放 DTMF 8，时长存储于 +VTD 内 5. 播放 DTMF*，50ms 6. 播放寂静，1 秒 7. 播放 DTMF 5，时长存储于 +VTD 内
+VTX 仅适用于数据/传真/免提式电话调制解调器	进入话音传送模式
		注意：在录音或播放信息后，没有必要复位免提电话。在开始播放和开始录音指令前，波特率不被设置。在开始播放和开始录音指令后，波特率不被复位。


ATS（S 寄存器）指令
ATS（S-寄存器）指令

调制调节器应答如下ATS 指令选项。

字母AT（或 at）必须先于所有指令，不包括 A/ 和 +++。厂家默认选项由下划线部分说明。

S 寄存器	选项	说明
S0		自动应答振铃号码
	S0=0	禁用
	S0=n	应答振铃 n；n=0-255
S1		振铃计数
	S1=n	计算呼入振铃数。如果调制解调器被配置为自动应答（S0 被设置为非零选项），当 S1=S0 时，调制解调器应答呼叫。
S2		选择转义字符
	S2=n	转义指定 ASCII 字符 n；n=0-255。默认=43（+）
S3		选择回车字符
	S3=n	回车指定 ASCII 字符 n；n=0-127。默认=13（CR）
S4		选择换行字符
	S4=n	换行指定 ASCII 字符 n；n=0-127。默认=10（LF）
S5		选择退格字符
	S5=n	退格指定 ASCII 字符 n；n=0-127。默认=8（BS）
S6		盲拨号
	S6=n	拨号前，调制解调器处于摘机状态，等待 n 秒；n =0-255。注意：当 ATX2 或 ATX4 选项有效，S6 不被处理。 默认=2
S7		呼叫超时
	S7=n	拨号前暂停 n 秒；n=0-255。 默认=60
S8		暂停延迟
	S8=n	在拨号串中拨号修改暂停 n 秒；n=0-255。默认=2
S10		DCD 损耗断开
	S10=n	在 0.1 秒增量中，或 DCD 信号被否定声明 n 秒之后断开；n =0-255。 默认=14
S11		音长度
	S11=n	指定时长，生成于 DTMF 音 0.001 秒增量里；n=60-255。默认=72
S12		转义码保护时间
	S12=n	指定间隔在 0.02 秒增量内，为了调制解调器别转义指令和进入指令模式，间隔将在转义码（+++）每一边都出现。   如果 S12=0，您进入转义顺序的速度不是一个系数。默认=50
S18		测试定时器
	S18=n	指定执行测试 n 秒；n=0-255。默认=0


事件报告字

您可使用 AT+VEM 指令定义事件报告。该表格被编成由以下的位组成的字。

注意：所有事件被默认为启用，并被带下划线的位编号指示。

A 1 在一个位单元中指示一个事件被报告。

A 0 在一个位单元中指示一个事件未被报告。

位	信号
0	主叫用户身份（只有其功能被电话公司支持，这一选项才有效。数据/传真调制解调器不支持这一选项。 ）
1
2	区分振铃（只有其功能被支持，这一选项才有效）
3	振铃
4	DTMF 检测
5	接收缓冲超限
6	传真呼叫
7	数据呼叫
8
9	假定挂机（寂静）暂停
10	假定报终（静）暂停
11
12
13
14
15
16
17
18	回铃
19	占线
20	拨号音
21
22
23	重放缓冲超限
24
25	传真或数据应答调制解调器检测
26
27	话音检测
28
29
30
31
32

读出位从右（位 0）到左（位 32）。

空白表项目是未支持事件使用位。


故障查找

如果在您发出或接收呼叫或传送数据时发生问题，而您的通信应用程序又不能对这些问题作出解释，那么请您参考以下症状及预测表。

问题：	请尝试：
调制解调器安装在 COM 第 5（或更高的）端口。 有些通讯应用程序不能使用一个端口号高于 4 的 COM 端口进行通讯。	如果 SM56 安装在 COM 5 或更高的端口上，请按以下指令把调制解调器连接在一个较低的 COM 端口上： 1. 打开 SM56 控制面板（开始->设置->控制面板，然后双击 SM56 调制解调器图标）。  2. 单击高级选项卡。  3. 单击一个单选按钮，选择想要的 COM 端口。请注意无效的 COM 端口是淡灰色的，不可选。
Windows 95/98 DOS 框应用程序不能使用该调制解调器工作	安装好 SM56 调制解调器后，DOS 框支持被默认为不可用。在 SM56 控制面板（开始->设置->控制面板）中使用高级选项卡启用 DOS 框，然后双击 SM56 调制解调器图标）。如果选中了 DOS 框复选框，那么就启用了 DOS 框支持。如果没有选中，请选中该复选框，然后退出 SM56 控制面板方案，并重新启动计算机。  如果选择了启用 DOS 框，但是 DOS 框不工作，请执行以下步骤： 1.   打开控制面板。   2.   双击系统图标。   3.   展开调制解调器分支。   4.   双击摩托罗拉 SM56 调制解调器。   5.   选取调制解调器选项卡。记下 COM 端口号码。 6.   选取资源选项卡。记下 IRQ 号码。   7.   为使 DOS 支持顺利运作，SM56调制解调器不可用 COM 端口号码占据标准 IRQ。    8.   在选取框中取消选取使用自动资源复选框。   双击“中断要求”标签并更改 IRQ 至不会与其它设备冲突的号码。（如果没有可用的 IRQ：释放其中一个，或更改其它设备 IRQ 层级以释放非标准的 IRQ）。
没有拨号音	1. 确认电话线在两端连接妥当。 2. 从电脑上拔下电话线，并从墙上接口直接连接到电话上。检查拨号音。如果没有拨号音，可能电话线或电话系统有问题。联络您的电话服务提供者。
调制解调器不能完成到另一个调制解调器的连接	1. 保证您的调制解调器拨号正确。检查是否需要拨打区号，如果需要的话。 2. 保证远程调制解调器与您的调制解调器的通讯配置正确。
调制解调器不应答呼入	1. 保证自动应答参数设置于可用选项上，使用 ATSO 指令（ATSO=1，在一声振铃后应答，ATSO=2，在两声振铃后应答，等等）。 2. 保证没有其它设备，例如传真机或应答设备在调制解调器之前已作出应答。
调制解调器在传送中断开	1. 确认电话线在两端连接妥当。 2. 保证呼叫等待被禁用。在大多数情况下，指令 *70 或 #70 不能使用呼叫等待。与您所属的电话公司核查正确的按键顺序。（在呼叫等待状态下，呼入喀声可能会中断您的呼叫。）
数据在不寻常的长时间中不被传送或接收	1. 重新呼叫。（电话线连接也许很差。） 2. 尝试另一个 ISP 号码，服务器可能忙。 3. 联系您的 ISP， 确定他们的服务器是否有问题或获得有关数据传输缓慢原因的建议。
计算机运行比平时慢。	关闭您不使用的窗口。
在呼叫音驱动应用程序中，您不能成功进入音选择。	当拨打一个远程系统时，它需要您选择使用电话按键诸如话音信箱或银行帐号信息提供等，您可以延长调制解调器发出的音时长，使远程系统更好地检测它。调整 DTMF 音长度，可使用 AT+VTDn 指令，n 指定音时长。
调制解调器对 AT 指令无反应	1. 保证您的通信软件被配置用于与调制解调器 COM 端口同样的 COM 端口。 2. 进入 AT&F，将调制解调器参数复位到默认选项；然后再进入定制选项。 3. 在 Build 50 需要将 S46 寄存器设置为 AT&T1 前的 23 后，SM56 builds 将执行本地模拟环回（LAL）测试。
调制解调器对指令有反应，但在终端上不显示	进入 ATE1 保证回声选项可以使用。
您已经安装了新的外设，但调制解调器现在不工作。	1. 在 Windows 桌面上选开始。 2. 选择帮助。Windows 帮助主题窗口出现。 3. 选择内容选项卡。 4. 选择如果您有硬件冲突。 5. 显示一系列的故障排除方法。按适当顺序查找。
您从音效系统中听到回应（杂音） （数据/传真/免提式电话调制解调器卡）	1. 将喇叭放置于远离麦克风至少三英尺（一公尺）外之处。 2. 确认喇叭不面向麦克风。 3. 降低喇叭音量。 4. 当您对着麦克风说话时，至少将麦克风置于十二英寸（三十公分）外之处。将背景声音降至最小。 5. 如果回声仍然存在，在音量控制面板中，将麦克风波峰关闭。
调制解调器已连接，但是出现无意义字符。	1. 打开控制面板。双击调制解调器图标。 2. 选取摩托罗拉 SM56 调制解调器。 3. 选取属性。 4. 选取连接。 5. 选择高级选项卡。 6. 选取使用错误控制-需要连接框。
调制解调器无法连接；错误控制选项已选取	调制解调器可能以比适于线路状况的更高速度连接。 1. 使用 AT%B指令以限制 SM56 的最大连接速率。（如果需要获得 AT 指令的列表，请参考本文档的 AT 指令部分。） 2. 减低速率，使用 AT 指令，直到问题解决为止。下列解说如何增加 AT 指令。
如何增加 AT 指令

1.	打开“控制面板”。

2.	双击调制解调器图标。

3.	选取摩托罗拉 SM56 调制解调器。

4.	单击属性。

5.	选取连接。

6.	单击高级选项卡。

7.	在额外设置框中，应需求而增加指令。不需要 AT 前缀，虽然额外设置框会接受它。


断开原因和编码

当调制解调器与电话线断开，它将生成和保存一个断开原因信息。要显示最近的断开呼叫的断开原因信息，请使用您的通信应用程序中的 ATI5 指令。下列信息中的一条将显示。

断开原因信息
英语：
无
DTR下线
ATH 已接收
远程断开
脱机测试
训练故障
EC 本地请求
已连接
拨号故障
占线音检测
无拨号音
拨号故障－呼入
非法 DTR 状态
电话号码黑名单
重排序阀
分号被检测到
ABT 超时－无回铃
ABT 超时－回铃已接收
ABT 超时－无呼叫进展
ABT 超时－无应答
回铃后占线
EC－传送界限
EC－远程请求
EC－接收到无效信息包
EC－建立错误
EC－接收器暂停
EC－协商失败
EC－与协议冲突
EC－参数不当
EC－数据压缩错误
FSK 可靠无效
DTE 不活动超时
EC 远程无 PSTN
重排序超时
话音中断－VLS＝0（仅适用于数据/传真/免提式电话Data/Fax/Speakerphone调制解调器）
话音到传真/数据开关
未知


诊断测试

如果发生通信问题，请运行快速测试以决定调制解调器是否正在反应来自计算机的指令，步骤为：

1.	在 Windows 任务栏中选择开始；然后选择设置；再选择控制面板。

2.	打开调制解调器图标。

3.	选择诊断选项卡。

4.	高亮显示与调制解调器相连的端口。

5.	选择详细信息。这些测试向调制解调器发出一些 AT 指令。该调制解调器的反应将被显示。如果没有显示，关闭开启的应用程序，并重新启动计算机。如果您发现相同的通信问题，请继续 LAL 测试，内容如下。

如需详细信息，您可运行本地模拟环回（LAL）。LAL 测试调制解调器是否与本地连接的计算机进行无差错数据传递。

运行 LAL 测试：

1.	从调制解调器线输入连接器上移去所有电话线连接器。

2.	运行通信应用程序，它提供终端仿真模式。例如，超终端应用程序建立于运行 Windows 的计算机上，提供终端仿真模式。

3.	发出 AT&F 指令，设置调制解调器厂家默认选项。显示确定。

4.	发出 ATS46=23 指令。

5.	发出 AT&T1 指令（可能不显示您所输入的字符）。等待 10 秒钟。

6.	开始用键盘输入。您打的字母将被显示。

7.	键入 +++。显示确定。

8.	键入 ATH（挂断）指令，结束 LAL 测试。

如果您输入的字符显示不适当，关闭开启的应用程序并重新启动计算机。如果您发现相同的通信问题，请告诉您的个人计算机或调制解调器销售商。


卸载调制解调器

该部分说明如何将调制解调器从一台个人电脑上移走。它有两个步骤：

•	第一步卸载调制解调器软件

•	第二步拆除调制解调器硬件

第一部分：卸载调制解调器软件

这是卸载程序的第一部分。

步骤	阶段
1.	选择开始，然后选择设置，再选择控制面板。
2.	开启增加/删除程序。
3.	选择摩托罗拉 SM56 调制解调器卸载。 选择增加/删除。  系统提示您关闭控制面板，以删除调制解调器小程序。对合格设备的修理应该与提供者指定的代表协商。任何由用户对此设备的修理或更换或设备失灵，应把原因提供给电讯公司，以要求用户断开此设备。 用户应该保证电器的电子接地连接器、电话线以及内部金属水管系统（如果有的话）都必须连接在一起。这项预防措施在边远地区尤其重要。
4.	选择是。执行卸载程序。  系统指示卸载成功。
5.	选择确定。卸载窗口关闭。
6.	关闭添加/删除程序窗口。
第二部分：拆除调制解调器硬件

这是卸载程序的第二部分。

步骤	阶段
1.	关闭计算机。  拔下电源插头。 警告 当从一台个人电脑上移走内部调制解调器时，请切断电话线及所有来自个人计算机的电源。让调制解调器卡散热 3 至 4 分钟后再拆除。
2.	拔掉调制解调器卡连接器上的电话线。
3.	打开计算机机箱。 如果您使用 数据/传真/免提式电话调制解调器，拔下调制解调器线路接口卡上的 4 脚音频线。 拔下调制解调器线路接口卡，如下图所示。
4.	重新安装好计算机机箱。 连接好计算机电源。 重新启动计算机。
5.	卸载程序完成。
	注意：只有在数据/传真/免提式电话上才有附加的 4 脚音频线。
注意：完成卸载程序后，调制解调器文件将保留在硬盘上。当带有 SM56 调制解调器卡的计算机再次启动时，调制解调器软件将自动自安装。因此，没有必要重复全部的调制解调器安装程序。


V.90 和 K56flex

	具备 K56flex(TM) 技术的 V.90 允许用户连接到国际互联网的速率比 V.34 调制解调器快两倍。当连接到 V.34 返回路径速率高达 33.6Kbps 时，最大接收速度为 56K。它非常适用于将大量数据从因特网传送到用户 PC 上。
使用 V.90 技术，将保证用户与 ISP 达到极高水平的互用性。因为遵循 ITU V.90 的初始化特性，大部分的 ISP 转换至 V.90。

浏览 V.90 万维网站（超级链接 http://www.v90.com www.v90.com）以获取更多信息，包括：

•	支持 V.90 的完整 ISP 名单

•	V.90 的最新信息

•	V.90 的技术“白皮书”

•	V.90 的常见问题（FAQ）

使用 V.90，联系您的 ISP：

•	保证该 ISP 支持 V.90

•	得到连接 V.90 的拨入号码

注意：

由于不利的线路条件，不能总是达到 56K 的下载速度。

当 SM56 调制解调器连接至非 V.90 前端时：

•	如果前端是 K56flex(TM) 顺应性的，此 SM56 V.90 调制解调器以 K56flex(TM) 速度连接。

•	如果此前端是 X2(TM) 顺应性的，此 SM56 V.90 调制解调器以 V.34 速度连接。


双音多频

电话系统用来与按键进行通讯的方法。


拨号串

它是拨号时产生的一系列字符，它指定拨打的电话号码和指定调制解调器所采取的动作。

它由大量数字和特殊字符组成。


DCD

数据载波检测信号。当调制解调器通过电话线已接收到一个可接受载波信号时，它向本地计算机声明该信号。如果可接受载波信号丢失，调制解调器否定声明该信号。


DTR
DCD

数据终端准备就绪信号。当计算机准备接收数据时，它向调制解调器声明这个信号。


CTS

清除完毕，请发送信号当调制解调器准备从计算机接受数据时，它向本地计算机声明该信号。

它是传输数据更有效的方式之一。


DSR

数据设置准备就绪信号。将调制解调器进入数据传输阶段时，它向本地计算机声明该信号。


EC

纠错


DC

数据压缩


ATH

注意挂机信号。指令调制解调器去挂机。


ABT

应答音。


IRQ

中断请求。一个输入使计算机处理器暂时中止一般指令执行和开始执行一个中断处理机程序。当输入被传送时，IRQ 也可参考众多中断请求线路中的任何一条。


DOS 框应用程序支持

SM56 调制解调器支持应用程序运行于 Windows 95/98 DOS 框里。安装好 SM56 调制解调器后，DOS 框支持被默认为不可用。

注意：SM56 调制解调器不支持 Windows NT DOS 框应用程序。

注意：使用任务栏中的帮助方案来启用 SM56 AC-L 调制解调器 DOS 框。

如果要启用 DOS 框支持（PCI 调制解调器）

1.	打开 SM56 控制面板（开始->设置->控制面板，然后双击 SM56 调制解调器图标）。

2.	选择高级选项卡。

3.	单击启用 DOS 框。

4.	退出 SM56 控制面板，按提示重新启动计算机。

5.	打开摩托罗拉 SM56 图标。

6.	选择通用选项卡。

7.	记下 COM 端口号码。

8.	关闭“属性单”和“控制面板”。

当设置您的基于 DOS 的应用程序与调制解调器间的通信时，请针对 COM 端口号使用标准的 IRQ 和基本 I/O 信息。标准 IRQ 和基本 I/O 如下：

COM 端口	IRQ	基本 I/O

COM1	4	3F8

COM2	3	2F8

COM3	4	3E8

COM4	3	2E8

该调制解调器使用两个 IRQ 支持基于 DOS 的应用程序：

•	第一个是标准 DOS IRQ，如上述列表。

•	第二个是该调制解调器属性菜单资源表中的 IRQ 列表（包括：控制面板、系统图标、设备管理选项卡）。

请保证在设置您的基于 DOS 的应用程序时选用不同的 IRQ。如果需要变更调制解调器的 IRQ，请选择调制解调器资源表中的变更设置按键。


中断应答设备去接听电话

注意：只有数据/传真/免提式电话调制解调器支持该特性。

当您使用的计算机处于应答设备状态时（不论是处于留言播放，还是录音状态），您都可以按以下步骤转而使用手持式电话机和免提式电话

用手持式电话机接听电话

1.	拿起手持式电话机。它仍与电话线相连，您可以听到外发留言或主叫用户。

2.	使用您的计算机的话音通信应用程序去选择“关闭录音”或“关闭应答设备”。该应用程序即命令调制解调器停止录音或播放。手持式电话机仍与线路相连。

用免提式电话接听电话

使用您的计算机的话音通信应用程序去选择应答呼叫或接通免提式电话。该应用程序即命令调制解调器停止录音或播放，并接通免提式电话。


将免提电话呼叫转换到手持式电话机

注意：本信息仅适用于 SM56 数据/传真免提式电话调制解调器。

当您的计算机处于接收话音呼叫免提电话状态下时（打入或打出），您可以按以下步骤将其转换到手持式电话机上。

1.	拿起手持式电话机。它仍与电话线相连。您可以同对方对话。

2.	使用您的计算机话音应用程序去关闭免提电话。该应用程序即命令调制解调器停止免提电话工作，并保持与手持式电话机相通。


将手持式电话机呼叫转换到免提电话

注意：本信息仅适用于 SM56 数据/传真免提式电话调制解调器。

当您的计算机处于接收话音呼叫手持式电话机状态时（打入或打出），您可以按以下步骤将其转换到免提电话上。

1.	使用您的计算机话音应用程序去选择免提电话。该应用程序命令调制解调器接通免提电话。手持式电话机与免提电话均处于接通状态。

2.	挂断手持式电话机。


基于 DOS 的游戏和应用程序

您可以使用带基于 DOS 游戏和其它应用程序的调制解调器。大多数规定可添加未支持的调制解调器到它所支持的调制解调器名单上。有些让您进入到有关调制解调器的信息中，以便您使用它。这些您可能会需求的信息如下：

•	初始化串 - 设置调制解调器到已知的状态

•	挂断串 - 终止电话

•	拨号串 - 指示调制解调器启动电话

•	应答串 - 指示调制解调器应答电话

•	COM 端口率 - 向调制解调器发出一连串数据

命令串

您可以对调制解调器使用下列命令串。

•	初始化：AT&F

•	初始化游戏，要求调制解调器不进行纠错和数据压缩：ATS46=23  AT&F\N0

•	挂断：ATH0

•	拨号串：ATDT

•	应答串：ATA

•	COM 端口率：115,200

重点：在命令之间不要空格。

如果需要有关启用 Windows 95/98 DOS 支持的详细信息，请参考 DOS 框应用程序支持。


确定您的调制解调器类型

有三种不同的 SM56 调制解调器类型，每一种支持不同的特性设置。您可以打开 SM56 控制面板（开始->设置->控制面板，然后双击 SM56 调制解调器图标）查看调制解调器的类型。在应用程序主窗口会显示您所安装的调制解调器的产品名称。使用下表，在栏 1 中找到产品名称。栏 2 列出了所安装的调制解调器类型，栏 3 列出了不同的调制解调器特性。

产品名称	调制解调器类型	特性

摩托罗拉 SM56 PCI 传真调制解调器	仅用于数据/传真	·	所有数据和传真模式
摩托罗拉 SM56 AC-L 调制解调器	·	无电话应答机 (TAM)
•	无主叫用户身份
•	无区别振铃
•	无免提扬声器

摩托罗拉 SM56 PCI 话音调制解调器	数据/传真/TAM	·	所有数据和传真模式
摩托罗拉 SM56 AC-L 话音调制解调器	·	电话应答机 (TAM)
•	主叫用户身份
•	区别振铃
•	无免提扬声器

摩托罗拉 SM56 PCI 免提电话	数据/传真/TAM/	·	所有数据和传真模式
调制解调器	免提电话	·	电话应答机 (TAM)
•	主叫用户身份
•	区别振铃
•	全双工免提扬声器


AT#UD 单调制解调器诊断指令

Microsoft 提供的单调制解调器诊断指令说明可以使调制解调器在数据会话诊断中表现出一致的行为。该命令的最新说明修订版可以在 Microsoft 网站上获得。

指令语法：AT#UD

#UD 是一个动作指令。它没有参数。

虽然该指令主要是在呼叫终止之后使用以及在呼叫过程中用于实时监视目的，但是代码已被定义，这样调制解调器可以在呼叫放置前进行响应。

指令响应：

为了响应该指令，调制解调器将报告关于调制解调器的信息。每个信息文本行的格式如下：包括一个或多个 key=value 对：

DIAG <token key = value [[key = value] [key = value]] ...>

其中，token 是一个唯一的 32-位十六进制数 2A4D3263

key 是一个十六进制数，在表 1 的栏 1 有描述。

value 是由表 1 栏 2 定义的一个字符串。

注意：除非特别提到，否则所有值都是十六进制数。

表 1 - AT#UD 最后呼叫状态报告格式

键	值	定义
0	2 位	诊断指令说明修订号
1	请参考表 2	呼叫设置结果代码
2	请参考表 3	多媒体模式
3	请参考表 4	DTE-DCE 接口模式
4	字符串	V.8 CM 八位字符串，与 V.25ter Annex A 格式相同，在引用中
5	字符串	V.8 JM 八位字符串，与 V.25ter Annex A 格式相同，在引用中
6-F		为呼叫协商报告保留
10	0-2F	接收信号功率级，在 -dBm（0-43）中
11	0-1F	传输信号功率级，在 -dBm（例如：0-17）中
12	0-64	评价杂音级，在 -dBm（例如：10-90）中
13	0-FF	归一化均方错误，100（0x64）= 最小内部符号距离
14	0-3F	近回应损耗，单位为 dB
15	0-3F	远回应损耗，单位为 dB
16	0-3F	远回应延迟，单位为 ms
17	0-FFF	环程延迟，单位为 ms
18	请参考表 5	V.34 INFO 位图
19-1F		为调制设置和顺序报告保留
20	请参考表 6	传输载波协商结果
21	请参考表 6	接受载波协商结果
22	0-1F40	传输载波符号率（0-8000），单位为符号/秒
23	0-1F40	接收载波符号率（0-8000），单位为符号/秒
24	0-FA0	传输载波频率（0-4000），单位为 Hz
25	0-FA0	接收载波频率（0-4000），单位为 Hz
26	0-FA00	初始传输载波数据率（0-64000），单位为比特/秒
27	0-FA00	初始接收载波数据率（0-64000），单位为比特/秒
28-2F		保留
30	0-FF	临时载波损耗事件计数
31	0-FF	载波率重新协商事件计数
32	0-FF	请求的载波重新排序
33	0-FF	允许的载波重新排序请求
34	0-FA00	最终传输载波数据率，单位为比特/秒
35	0-FA00	最终接收载波数据率，单位为比特/秒
36-3F		保留
40	请参考表 7	协议协商结果
41	0-400	错误控制帧大小，单位为字节
42	0-FF	传输中的错误控制链接超时
43	0-FF	接收的错误控制链接 NAK
44	请参考表 8	压缩协商结果
45	0-800	压缩字典大小，单位为字节
46-4F		保留
50	0-2	传输流程控制：0 = 关；1 = DC1/DC3；2 = V.24 ckt 106/133
51	0-2	接收流程控制：0 = 关；1 = DC1/DC3；2 = V.24 ckt 106/133
52	0-FFFFFFFF	传输发送自 DTE 的字符
53	0-FFFFFFFF	接收发送至 DTE 的字符
54	0-FFFF	传输字符丢失（来自 DTE 的数据超限错误）
55	0-FFFF	接收字符丢失（来自 DTE 的数据超限错误）
56	0-FFFFFFFF	传输 I- 帧计数，如果错误控制协议正在运行
57	0-FFFFFFFF	接收 I- 帧计数，如果错误控制协议正在运行
58	0-FFFF	传输 I- 帧错误计数，如果错误控制协议正在运行
59	0-FFFF	接收 I- 帧错误计数，如果错误控制协议正在运行
5A-5F		保留
60	请参考表 9	终止原因
62-7F		为该说明的将来版本保留
80-FF		为制造商所有权键值保留
表 2 - 呼叫设置结果代码

代码	定义
0	以前没有呼叫（调制解调器日志中所有以前的呼叫都被清除）
1	没有检测到拨号音
2	检测到重新排序信号，网络忙
3	检测到忙信号
4	没有检测到可以识别的信号（例如：没有信号，或不可识别的信号）
5	检测到话音* 如果这是一个话音调制解调器（例如：V.253）正以话音模式运行（例如：+FCLASS=8.0）
6	检测到文本电话信号（请参考 V.18）
7	检测到数据信号（例如：V.25 ANS, V.8 ANSam）
8	检测到呼叫信号（例如：V.25 CT, V.8 CI）
9	检测到传真应答信号（例如：T.30 CED, DIS）
A	检测到传真呼叫信号（例如：T.30 CNG）
B	检测到 V.8bis 信号
C-F	保留
表 3 - 多媒体模式

代码	定义
0	仅用于数据
1	仅用于传真
2	仅用于话音 * 如果支持话音模式（例如：V.253, IS-101）
3	VoiceView
4	ASVD, V.61
5	ASVD, �V.34Q
6	DSVD, Multi-Tech
7	DSVD, 1.2
8	DSVD, V.70
9	视频电话, H.324
A	其他 V.80 呼叫
B-F	保留
表 4 - DTE-DCE 模式

代码	定义
0	异步数据
1	V.80 完全同步模式
2	V.80 帧化同步模式
3-F	保留
表 5 - V.34 INFO 比特报告（仅应用于 V.34 或 V.90 呼叫）

比特	源比特	定义
31-30	INFO0 比特 20；0
20-29	INFOc 比特 79-88
16-19	INFOc 比特 26-29 或 35-38 或 44-47 或 53-56- 或 62-65 或 71-74	前置强调字段，由所选的符号率选择
12-15	INFOa 比特 26-29
10-11	MP 比特 50; 0
0-9	INFOa 比特 40-49
表 6 � gstnModulationSchemeActive，来自 3.7.2/V.58

值	说明
0	V.17（G3 传真呼叫）
1	V.21
2	V.22
3	V.22bis
4	V.23 恒定载波（1200/75）
5	V.23 切换载波（半双工）
6	V.26bis
7	V.26ter
8	V.27ter（G3 传真呼叫）
9	V.29 HD（G3 传真呼叫）
A	V.32 （很难与 V.32bis 区别）
B	V.32bis
C	V.34
D	V.34 HD（G3 传真呼叫）
E	V.90 发布 1（不对称）
F	V.90 发布 2（对称）
E-7F	保留（V.58）
80	X2(TM)
81	K56FLEX(TM)
82	V.FC
83	V.32terbo
84	Bell 212A（如果调制解调器支持 B212A）
85	Bell 103（如果调制解调器支持 B103）
80-FF	为 mfgs 保留
表 7 � errorControl Active，来自 3.5.2/V.58

值	说明
0	禁用/无
1	V.42 LAPM
2	V.42 替换协议（MNP(TM)）
3-7F	保留（V.58）
80	MNP10(TM)
81	ECP(TM)增强的蜂窝协议
82	ETC(TM)增强的通量蜂窝
82-FF	为 mfgs 保留
表 8 � compressionActive，来自 3.2.2/V.58

值	说明
0	无
1	V.42bis
2-7F	保留（V.58）
80	MNP5(TM)
81-FF	为 mfgs 保留
表 9 � callCleared 代码，来自 3.6.4/V.58-1994

指示 DCE 已经挂机，曾经存在的网络连接已被清除。这些值都是十六进制的。

值	说明	注意
0	CauseUnidentified	呼叫设置发布
1	没有以前的呼叫	不在 V.58 中
2	呼叫仍在进行	不在 V.58 中
3	检测到呼叫等候信号	不在 V.58 中，只有调制解调器可以检测到它
4	延迟	与值 2A 相同，CallAttemptsLimitExceeded
A	NMSinitiatedDialCall	-- 网络管理系统
B	NMSinitiatedLeasedLineRestoral
C	NMSinitiatedRedial
D	NMSinitiatedDialDisconnect
14	PowerLoss	DCE
15	EquipmentFailure
16	FrontPanelDisconnectRequested	如果存在一个带有该控制的前面板
17	FrontPanelLeasedLineRestoral
18	AutomaticLeasedLineRestoral
19	InactivityTimerExpired
1E	cct116RestoralRequest	DTE 接口
1F	cct108isOffInhibitsDial
20	cct108turnedOff	这是使用 &D2 的挂机
28	NoNumberProvided	被国家法规所禁止
29	BlacklistedNumber
2A	CallAttemptsLimitExceeded	与“延迟”相同，请参考 ETS 300 001
2B	ExtensionPhoneOffHook	如果支持扩展检测
2C	CallSetupFailTimerExpired	例如：S7 暂停
2D	IncomingCallDetected	如果在发送拨号指令时呼入。
2E	LoopCurrentInterrupted
2F	NoDialTone
30	VoiceDetected
31	ReorderTone
32	SitTone
33	EngagedTone
34	LongSpaceDisconnect	如果调制解调器设计为在长空格上中止
3C	CarrierLost	信号转换器
3D	TrainingFailed
3E	NoModulationinCommon
3F	RetrainFailed
40	RetrainAttemptCountExceeded
41	GstnCleardownReceived
42	FaxDetected
46	InTestMode	测试
47	IntrusiveSelfTestInitiated
50	AnyKeyAbort	呼叫控制
51	DteHangupCommand	如果使用 ATH 终止以前的呼叫。
52	DteResetCommand	如果使用 ATZ 终止以前的呼叫。
5A	FrameReject	错误控制
5B	NoErrorControlEstablished	需要错误控制
5C	ProtocolViolation
5D	n400exceeded
5E	NegotiationFailed
5F	DisconnectFrameReceived
60	SabmeFrameReceived
64	LossOfSynchronization	数据压缩
举例调制解调器响应与用法

表 I-1 - 完成数据呼叫，在呼叫过程中出现了有些错误和率重新排序

调制解调器响应线路	说明
DIAG <2A4D3263 0=10>	这是 1.0 版
DIAG <2A4D3263 1=06 2=0 3=0>	检测到数据应答信号；只有数据；符号不同步
DIAG <2A4D3263 5="14513902A"6="145"	V.8 呼叫菜单指示：  V.8 连接菜单选择：
DIAG <2A4D3263 10=1F 11=0C 12=52>	接收级 = -31dbm；传输级 = -12dbm；杂音级 = -82dbm
DIAG <2A4D3263 14=03 15=05 16=10>	以毫秒计算远端回应延迟；以 dB 计算远端回应损耗；近端回应损耗 = 16 dB
DIAG <2A4D3263 20=C 22=780 24=0C80 26=79E0 >	传输者：V.34 顺序完成；V.34 载波频率 = 1920；V.34 符号率 = 3200；启动传输率为 31200 比特/秒
DIAG <2A4D3263 21=D 25=1F40 27=DAC0 >	接收者：V.90 顺序完成；V.90 符号率 = 8000；启动接收率为 56000 比特/秒
DIAG <2A4D3263 30=00 31=03 32=01 33=01>	没有载波丢失事件，尝试了 3 种载波率协商；请求 1 个载波重新排序；授予了 1 个载波重新排序
DIAG <2A4D3263 34=7080 35=CB20>	最终传输率为 28800 比特/秒；最终接收率为 52000 比特/秒
DIAG <2A4D3263 40=1 41=100>	LAPM 协商完成；帧大小 = 256
DIAG <2A4D3263 42=0 43=0>	没有错误控制暂停或链接 NAK
DIAG <2A4D3263 44=1 45=400>	使用了 V.42bis 数据压缩，字典大小 = 1024
DIAG <2A4D3263 50=2 51=2>	硬件传输并接收流程控制
DIAG <2A4D3263 52=343CC 54=0>	传输了 213964 DTE 字符， w/o 欠载运行
DIAG <2A4D3263 53=7230E6 55=47>	收到了 7483622 DTE 字符，由于接收数据超限，71 个字符丢失
DIAG <2A4D3263 56=29D 58=0001>	传输了 597（十进制）帧，1 帧错误
DIAG <2A4D3263 58=2A4B 59=0004>	收到了 10827（十进制）帧，4 帧错误
DIAG <2A4D3263 60=51>	本地 PC 初始化为挂断